Doel

De Cisco RV130W draadloze multifunctionele VPN-router met webfiltering is een gebruikersvriendelijk, flexibel, krachtig apparaat dat geschikt is voor kleine bedrijven. Dankzij webfiltering biedt de nieuwe RV130W nu zeer veilige, breedband en draadloze connectiviteit aan kleine kantoren en externe medewerkers. Het kan ook worden gebruikt als een standalone draadloze router, access point, brug of repeater voor flexibele implementaties, die investeringsbescherming biedt aangezien uw bedrijf zich moet ontwikkelen.

Dit artikel heeft als doel productspecificaties voor de RV130W draadloze multifunctionele VPN-router met webfiltering te geven.

Opmerking: Om meer te weten te komen over de RV130W draadloze multifunctionele VPN-router met webfiltering, klik hier.

Productspecificaties

Specificaties

Beschrijving

Normen

IEEE 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3u, 802.3u, 802.1X (beveiligingsverificatie), 802.1Q (VLAN), 802.1D (Spanning), 802.11i (WAP2-beveiliging), 802.11e (draadloze QoS), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Besturingssysteem

Linux

Antennes

2 flexibele externe antennes

Type bekabeling

Categorie 5e of beter

Fysieke interfaces

Specificaties

Beschrijving

Poorten

4 - 10/100/1000 Mbps Gigabit LAN-poorten met beheerde switch, WAN, USB, 12 VDC-voedingsadapter

Toetsen

Reset-toets, Aan/uit-knop

LEDs

Power, VPN, LAN (1-4), WAN, USB en WLAN

Locksleuf

Sleuf voor Kensington-slot

Fysieke specificaties

Fysieke afmetingen

(B x D x H)

149,86 x 29,9 x 150,11 mm (8,9 x 3,4 x 8,7 inch)

Gewicht

0,72 kg

Netwerkmogelijkheden

Specificaties

Beschrijving

VLAN-ondersteuning

Ja

Netwerkprotocollen

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-server

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

DNS-proxy

Internet Group Management Protocol (IGMP)-proxy en multicast routing

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Dynamic Domain Name System (DynDNS), No Internet Protocol (NOIP)

Network-adresomzetting (NAT), poortadresomzetting (PAT)

Software-aanpasbare DMZ naar elk LAN IP-adres

1-op-1 NAT

Poortbeheer

Poortbewaking

Bonjour

Aantal VLAN’s

5 actieve VLAN’s (3-4096-bereik)

WLAN

Ingebouwd snelle 802.11n draadloos access point

802.1X applicatie

Ja

Routing protocollen

Statische routing

Dynamische routing

RIP v1 en v2

Inter-VLAN-routing

Netwerkadresomzetting (NAT)

PAT, Network Address Port Translation (NAPT)-protocol

Netwerkrand (DMZ)

Configureerbaar met behulp van elk LAN IP-adres

Spanning-boom

Ja

Taakverdeling

Ja

QoS-kwaliteit (Quality of Service)

WAN-wachtrij

3 wachtrijen

Ondersteuning van gedifferentieerd servicescodepunt (DSCP)

Serviceklasse (CoS)

Bandbreedtebeheer voor serviceresprioriteit

IPv6

IPv4 en IPv6 met dubbele stack

6 tot 4 tunneling

Stateless adresconfiguratie

DHCPv6-server voor IPv6-clients op LAN

DHCP v6-client voor WAN-connectiviteit

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Statische IPv6-routing

Dynamische IPv6-routing met RIPng

Ondersteuning van IPv6-host

IPv6-RADIUS

Network Time Protocol (NTP)

Layer 2

802.1Q-gebaseerde VLAN’s, 32 actieve VLAN’s plus één beheerVLAN

Draadloos

Specificaties

Beschrijving

Type radio en modulatie

802.11b: direct sequentiespectrum (DSSS), 802.11g: orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), 802.11n: OFDM

WLAN

2,4 GHz IEEE 802.11n op standaarden gebaseerd access point met 802.11b/g compatibiliteit

Besturingskanalen

11 Noord-Amerika, 13 grootste deel van Europa, selectie van autokanalen

Draadloze isolatie

Draadloos isoleren tussen klanten

Toename Antenna in dBi

2 flexibele externe antennes

Stroomtoevoer

802.11b: 16,5 dBm +/- 1,5 dBm; 802.11g: 15 dBm +/- 1,5 dBm; 802.11n: 12,5 dBm +/- 1,5 dBm

Ontvangengevoeligheid

-87 dBm bij 11 Mbps, -71 dBm bij 54 Mbps, -68 dBm bij MCS15, HT20, -66 dBm bij MCS15, HT40

Radio Frequentie

Single Band, werkt op 2,4 GHz

Wireless Domain Service (WDS)

Hiermee kunnen draadloze signalen worden herhaald door maximaal 4 compatibele apparaten

Gebruiksmodi

Multifunctionele apparaat-draadloze router, toegangspuntmodus met WDS, Point-to-Point Bridge-modus met WDS, Point-to-Point Bridge-modus met WDS, Reader-modus met WDS

Active WLAN-clients

Ondersteuning van maximaal 64 gelijktijdige klanten in draadloze routermodus en draadloze access point modus

Meervoudige SSID’s

Ondersteunt meerdere Service Set Identifier (SSID’s), tot 4 afzonderlijke virtuele netwerken

WLAN-beveiliging

Connected Equivalent Privacy (EFG), WAP, WAP2-PSK, WAP2-ENT, 802.11i

Wi-Fi multimedia

WMM, WMM-energiebesparing (WMM-PS)

Security

Specificaties

Beschrijving

Toegangsbeheer

Ja, toegangscontrolelijst voor beheer (ACL) plus MAC

Beveiligingsbeheer

HTTPS, gebruikersnaam/wachtwoord complexiteit

Firewall

SPI-firewall (stateful Packet inspection), poortrouting en -trigding, Denial-of-Service (DoS)-preventie, op software gebaseerde DMZ

Voorkomen aanvallen van Dos:

- SYN Flood

- Echo Storm

- ICMP-overstroming

- UDP-overstromingen

- TCP-overstroming

Blokken Java, koekjes, active-X, HTTP-proxy

Webfilter

Filtert schadelijke websites en blokkeert schadelijke websites

IP-bronbewaking

IP-adressen van bind naar MAC-adressen

VPN

Gateway voor IPsec VPN-gateway

10 gateway-naar-gateway IPsec-tunnels

Client-to-Gateway IPsec

10 client-naar-gateway IPsec-tunnels met The GreenBow en ShrewSoft VPN-client

PPTP VPN

10 maximale tunnels

VPN-doorgifte

IPsec/PPTP/Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) doorvoersnelheid

Doorvoersnelheid van VPN (IPsec)

50 Mbps

Configuratie

Specificaties

Beschrijving

Web-gebaseerde toepassing

Eenvoudige, op browser gebaseerde configuratie (HTTP, HTTPS)

Beheerprotocollen

Web browser, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour, Universal Plug en Play (UPnP)

Afstandsbeheer

Ja

Event logging

Lokale, externe signalering, e-mailberichten

Netwerkdiagnostiek

Lokale, externe signalering, e-mailberichten

Firmware-upgrade

Firmware kan worden gemoderniseerd via een webbrowser, geïmporteerd en geëxporteerd configuratiebestand

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP-client

IPv6-host

Ja

HTTP-omleiding

Ja

Systeemtijd

Ondersteunt NTP, handleiding voor overlichting

Talen

GUI-ondersteuning in het Engels

Milieu

Specificaties

Beschrijving

Voeding

12 V, 2,5 A

Certificeringen

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Gebruikstemperatuur

0°C tot 40°C

Opslagtemperatuur

-20° tot 70°C (-4° tot 158°F)

Vochtigheid tijdens gebruik

10% tot 85%, niet-condenserend