Doel

Een Virtual Private Network (VPN) is een beveiligde verbinding die binnen een netwerk of tussen netwerken wordt gemaakt. VPN’s dienen om verkeer tussen gespecificeerde hosts en netwerken te isoleren van het verkeer van onbevoegde hosts en netwerken. Een site-to-site (gateway-to-gateway) VPN verbindt volledige netwerken met elkaar en houdt de beveiliging in stand door een tunnel te maken via een openbaar domein dat ook wel bekend staat als het internet. Elke site heeft alleen een lokale verbinding met hetzelfde openbare netwerk nodig, waardoor geld wordt bespaard op lange private huurlijnen−s.

VPN’s zijn voordelig voor bedrijven op een manier dat het zeer schaalbaar is, de netwerktopologie vereenvoudigt en de productiviteit verbetert door de reistijd en kosten voor externe gebruikers te verminderen.

Internet Key Exchange (IKE) is een protocol dat wordt gebruikt om een beveiligde verbinding tot stand te brengen voor communicatie in een VPN. Deze beveiligde verbinding wordt een Security Association (SA) genoemd. U kunt beleid tot stand brengen IKE om de veiligheidsparameters te bepalen die in dit proces zoals authentificatie van de edele, encryptiealgoritmen, etc. moeten worden gebruikt. Om een VPN goed te laten functioneren, moet het IKE-beleid voor beide eindpunten identiek zijn.

Dit artikel heeft als doel te tonen hoe je de Advanced VPN Setup kunt configureren op een RV130- of RV130W-router, die IKE-beleidsinstellingen en VPN-beleidsinstellingen bevat.

Toepasselijke apparaten

•RV130

RV130W

Softwareversie

•1.0.3.22

Geavanceerde VPN-instellingen configureren

Beleidsinstellingen voor Internet Key Exchange (IKE) toevoegen/bewerken

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma en kies VPN > Site-to-Site IPSec VPN > Advanced VPN Setup.

Stap 2. (Optioneel) Schakel het aankruisvakje Enable in NAT-transversale modus in als u Network Address Translation (NAT) Transversale modus wilt inschakelen voor de VPN-verbinding. NAT-transversale maakt het mogelijk een VPN-verbinding te maken tussen gateways die NAT gebruiken. Kies deze optie als uw VPN-verbinding doorloopt via een NAT-enabled gateway.

Stap 3. Klik in de IKE Policy Table op Add Row om een nieuw IKE-beleid te maken.

Opmerking: Als de basisinstellingen zijn geconfigureerd, zal de onderstaande tabel de gemaakte standaard VPN-instelling bevatten. U kunt een bestaand IKE-beleid bewerken door het aankruisvakje voor het beleid aan te vinken en op Bewerken te klikken. De pagina Geavanceerde VPN-instellingen verandert:

Stap 4. Voer in het veld IKE-naam een unieke naam in voor het IKE-beleid.

Opmerking: Als de basisinstellingen zijn geconfigureerd, wordt de verbindingsnaam ingesteld als IKE-naam. In dit voorbeeld is VPN1 de gekozen IKE-naam.

Stap 5. Kies een optie uit de vervolgkeuzelijst Exchange Mode.

- Main — Deze optie staat het IKE-beleid toe om de VPN-tunnel te onderhandelen met een hogere beveiliging dan agressieve modus. Klik op deze optie als een veiligere VPN-verbinding een prioriteit is boven een snelheid van onderhandeling.

- Agressief — Met deze optie kan het IKE-beleid een snellere maar minder beveiligde verbinding tot stand brengen dan in de hoofdmodus. Klik op deze optie als een snellere VPN-verbinding voorrang heeft op een hoge beveiliging.

In dit voorbeeld is Main gekozen.Opmerking:

Stap 6. Kies uit de lijst Local Identifier Typedrop-down om de Internet Security Association en Key Management Protocol (ISAKMP) van uw lokale router te identificeren of te specificeren. De opties zijn:

- Local WAN IP — Router gebruikt IP van Local Wide Area Network (WAN) als belangrijkste identificatiecode. Deze optie maakt verbinding via internet. Bij deze optie wordt het veld Local Identifier hieronder grijs weergegeven.

- IP-adres — Als u op deze knop klikt, kunt u een IP-adres invoeren in het veld Local Identifier.

- FQDN — Met een volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) of uw domeinnaam zoals http://www.example.com kunt u uw domeinnaam of IP-adres invoeren in het veld Local Identifier.

- Gebruiker-FQDN — Deze optie is een e-mailadres zoals user@email.com. Voer een domeinnaam of IP-adres in in het veld Local Identifier.

- DER ASN1 DN — Deze optie is een herkenningstype voor de Onderscheidbare Naam (DN) die Onderscheidbare Coderingsregels Abstracte Syntax Notatie One (DER ASN1) gebruikt om informatie door te geven. Dit gebeurt wanneer de VPN-tunnel is gekoppeld aan een gebruikerscertificaat. Als u deze optie kiest, voert u een domeinnaam of IP-adres in het veld Local Identifier in.

In dit voorbeeld is IP met lokaal WAN gekozen.Opmerking:

Stap 7. Kies uit de vervolgkeuzelijst Remote Identifier Type om de Internet Security Association en Key Management Protocol (ISAKMP) van uw externe router te identificeren of te specificeren. De opties zijn Remote WAN IP, IP-adres, FQDN, User FQDN en DER ASN1 DN.

In dit voorbeeld is Remote WAN IP gekozen.Opmerking:

Stap 8. Kies een optie uit de vervolgkeuzelijst Encryptiealgoritme.

- DES — Data Encryption Standard (DES) is een 56-bits, oude coderingsmethode die geen zeer veilige coderingsmethode is, maar die wellicht nodig is voor achterwaartse compatibiliteit.

- 3DES — Triple Data Encryption Standard (3DES) is een 168-bits, eenvoudige coderingsmethode die wordt gebruikt om de sleutel te vergroten omdat de gegevens drie keer worden versleuteld. Dit biedt meer beveiliging dan DES maar minder beveiliging dan AES.

- AES-128 — Advanced Encryption Standard met 128-bits sleutel (AES-128) gebruikt een 128-bits sleutel voor AES-encryptie. AES is sneller en veiliger dan DES. Over het algemeen is AES ook sneller en veiliger dan 3DES. AES-128 is het standaard encryptie algoritme en is sneller maar minder veilig dan AES-192 en AES-256.

- AES-192 — AES-192 gebruikt een 192-bits sleutel voor AES-encryptie. AES-192 is trager maar veiliger dan AES-128, en sneller maar minder veilig dan AES-256.

- AES-256 — AES-256 gebruikt een 256-bits sleutel voor AES-encryptie. AES-256 is langzamer maar veiliger dan AES-128 en AES-192.

In dit voorbeeld is AES-128 geselecteerd.Opmerking:

Stap 9. Kies uit de volgende opties in de vervolgkeuzelijst Verificatiealgoritme:

- MD5 — Message Digest 5 (MD5) is een verificatiealgoritme dat een 128-bits hashwaarde voor verificatie gebruikt. MD5 is minder veilig, maar sneller dan SHA-1 en SHA2-256.

- SHA-1 — Secure Hash-functie 1 (SHA-1) gebruikt een 160-bits hashwaarde voor verificatie. SHA-1 is trager maar veiliger dan MD5. SHA-1 is het standaard verificatiealgoritme en is sneller maar minder veilig dan SHA2-256.

- SHA2-256 — Secure Hash Algorithm 2 met een 256-bits hashwaarde (SHA2-256) gebruikt een 256-bits hashwaarde voor verificatie. SHA2-256 is langzamer maar veiliger dan MD5 en SHA-1.

In dit voorbeeld is MD5 gekozen.Opmerking:

Stap 10. Kies uit de volgende opties in de vervolgkeuzelijst Verificatiemethode:

- Vooraf gedeelde sleutel — voor deze optie is een wachtwoord vereist dat wordt gedeeld met de IKE-peer.

- RSA-handtekening — Bij deze optie worden certificaten gebruikt om de verbinding te verifiëren. Als dit wordt gekozen, wordt het veld Vooraf gedeelde sleutel uitgeschakeld. Naar Stap 12.

Opmerking: In dit voorbeeld is de Pre-Shared sleutel gekozen.

Stap 1. Voer in het veld Vooraf gedeelde sleutel een wachtwoord in dat tussen 8 en 49 tekens lang is.

In dit voorbeeld wordt uw wachtwoord123 gebruikt.Opmerking:

Stap 12. Kies in de vervolgkeuzelijst DH-groep welk Diffie-Hellman (DH) groepsalgoritme de IKE gebruikt. Hosts in een DH-groep kunnen sleutels uitwisselen zonder dat ze elkaar kennen. Hoe hoger het nummer van het groepsbit, hoe beter de beveiliging.

In dit voorbeeld is Group1 gekozen.Opmerking:

Stap 13. Voer in het veld SA-Lifetime in hoe lang een SA voor VPN duurt voordat de SA wordt vernieuwd. Het bereik loopt van 30 tot 86400 seconden. De standaardwaarde is 28800.

Stap 14. (optioneel) Controleer het aanvinkvakje Enable Dead Peer Detection (DPD) om Dead Peer Detection (DPD) in te schakelen. DPD monitort IKE-peers om te zien of een peer niet meer werkt of nog leeft. Als de peer dood wordt gedetecteerd, verwijdert het apparaat de IPsec en IKE Security Association. DPD voorkomt de verspilling van netwerkbronnen op inactieve peers.

Als u Dead Peer Detection niet wilt inschakelen, gaat u naar Opmerking:Stap 17.

Stap 15. (Optioneel) Als u DPD in Stap 14 hebt ingeschakeld, voert u in hoe vaak (in seconden) de peer wordt gecontroleerd op activiteit in het veld DPD Delay.

Opmerking: De DPD Delay is het interval in seconden tussen opeenvolgende DPD R-U-ER berichten. DPD R-U-DAAR berichten worden alleen verstuurd wanneer het IPsec-verkeer niet actief is. De standaardwaarde is 10.

Stap 16. (Optioneel) Als u DPD in Stap 14 hebt ingeschakeld, voert u in hoeveel seconden u moet wachten voordat een inactieve peer in het veld DPD Time-out wordt gedropt.

Dit is de maximumtijd dat het apparaat zou moeten wachten om een reactie op het DPD- bericht te ontvangen alvorens de peer als dood te beschouwen. De standaardwaarde is 30.Opmerking:

Stap 17. Klik op Opslaan.

De belangrijkste pagina voor geavanceerde VPN-instellingen wordt opnieuw weergegeven.Opmerking:

U had nu met succes de IKE Policy Settings op uw router moeten configureren.

VPN-beleidsinstellingen configureren

Opmerking: voor een VPN om goed te functioneren, moet het VPN-beleid voor beide eindpunten identiek zijn.

Stap 1. Klik in de VPN Policy Table op Add Row om een nieuw VPN-beleid te maken.

Opmerking: U kunt ook een VPN-beleid bewerken door het aanvinkvakje voor het beleid aan te vinken en op Bewerken te klikken. De pagina Geavanceerde VPN-instellingen verschijnt:

Stap 2. Voer in het veld IPSec Name onder het gebied Add/Edit VPN Configuration een naam in voor het VPN-beleid.

In dit voorbeeld wordt VPN1 gebruikt.Opmerking:

Stap 3. Kies een optie uit de vervolgkeuzelijst Beleidstype.

- Handmatig beleid — Met deze optie kunt u de sleutels voor gegevenscodering en integriteit voor de VPN-tunnel handmatig configureren. Als u deze optie kiest, worden de configuratie-instellingen onder het gebied Handmatige beleidsparameters ingeschakeld. Ga door met de stappen tot Remote Traffic Selection. Klik hier om de stappen te kennen.

- Automatisch beleid — Beleidsparameters worden automatisch ingesteld. Deze optie maakt gebruik van een IKE-beleid voor gegevensintegriteit en het uitwisselen van coderingssleutels. Als dit wordt gekozen, worden de configuratie-instellingen onder het gebied Auto Policy Parameters ingeschakeld. Klik hier om de stappen te kennen. Zorg ervoor dat uw IKE-protocol automatisch onderhandelt tussen de twee VPN-endpoints.

In dit voorbeeld is Auto Policy gekozen.Opmerking:

Stap 4. Kies een optie uit de vervolgkeuzelijst Remote Endpoint.

- IP-adres - met deze optie wordt het externe netwerk geïdentificeerd aan de hand van een openbaar IP-adres.

- FQDN — Complete domeinnaam voor een specifieke computer, host of internet. De FQDN bestaat uit twee delen: de hostnaam en de domeinnaam. Deze optie kan alleen worden ingeschakeld wanneer Automatisch beleid is geselecteerd in stap 3.

Hierbij wordt bijvoorbeeld IP-adres gekozen.Opmerking:

Stap 5. Voer in het veld Remote Endpoint het openbare IP-adres of de domeinnaam van het externe adres in.

In dit voorbeeld wordt 192.168.2.101 gebruikt.Opmerking:

Stap 6. (Optioneel) Schakel het aanvinkvakje NetBios Enabled in als u wilt dat de uitzendingen van Network Basic Input/Output System (NetBIOS) via de VPN-verbinding worden verzonden. Met NetBIOS kunnen hosts met elkaar communiceren binnen een Local Area Network (LAN).

Stap 7. Kies een optie in de vervolgkeuzelijst Local IP onder Local Traffic Selection.

- Enkel — Beperkt het beleid tot één gastheer.

- Subnet — hiermee kunnen hosts binnen een IP-adresbereik verbinding maken met VPN.

In dit voorbeeld is Subnet geselecteerd.Opmerking:

Stap 8. Voer in het veld IP-adres het IP-adres van de host of het subnetadres van het lokale subnet of de lokale host in.

In dit voorbeeld wordt het lokale subnetIP-adres van 10.10.10.1 gebruikt.Opmerking:

Stap 9. (optioneel) Als Subnet is geselecteerd in Stap 7, voert u het subnetmasker van de client in het veld Subnetmasker in. Het veld Subnet Mask is uitgeschakeld als in Stap 1 de optie Enkelvoudig is geselecteerd.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt het subnetmasker van 25.25.0.0 gebruikt.

Stap 10. Kies een optie uit de vervolgkeuzelijst Remote IP onder het gedeelte Remote Traffic Selection.

- Enkel — Beperkt het beleid tot één gastheer.

- Subnet — hiermee kunnen hosts binnen een IP-adresbereik verbinding maken met VPN.

In dit voorbeeld is Subnet geselecteerd.Opmerking:

Stap 1. Voer het bereik van IP-adressen van de host in die deel zullen uitmaken van VPN in het veld IP-adres. Als Single is geselecteerd in Stap 10, voert u een IP-adres in.

In het onderstaande voorbeeld wordt 10.10.11.2 gebruikt.Opmerking:

Stap 12. (optioneel) Als Subnet is geselecteerd in stap 10, voert u het subnetmasker van het subnetadres in het veld Subnetmasker in.

In het onderstaande voorbeeld wordt 255.255.0.0 gebruikt.Opmerking:

Handmatig beleid Parameters

Opmerking: deze velden kunnen alleen worden bewerkt als Handmatig beleid is geselecteerd.

Stap 1. Voer in het veld SPI-inkomende drie tot acht hexadecimale tekens in voor de Security Parameter Index (SPI)-tag voor inkomend verkeer op de VPN-verbinding. De SPI-tag wordt gebruikt om het verkeer van een sessie te onderscheiden van het verkeer van andere sessies.

In dit voorbeeld wordt 0xABCD gebruikt.Opmerking:

Stap 2. Voer in het veld SPI-uitgaand drie tot acht hexadecimale tekens in voor de SPI-tag voor uitgaand verkeer via de VPN-verbinding.

Bij dit voorbeeld wordt 0x1234 gebruikt.Opmerking:

Stap 3. Kies een optie uit de vervolgkeuzelijst Handmatige encryptie-algoritme. De opties zijn DES, 3DES, AES-128, AES-192, en AES-256.

In dit voorbeeld is AES-128 gekozen.Opmerking:

Stap 4. Voer in het veld Key-In een sleutel in voor het inkomende beleid. De sleutellengte is afhankelijk van het in Stap 3 gekozen algoritme.

- DES gebruikt een 8-karakter sleutel.

- 3DES gebruikt een 24-karakter sleutel.

- AES-128 gebruikt een 16-karakter sleutel.

- AES-192 gebruikt een 24-karakter sleutel.

- AES-256 gebruikt een 32-karakter sleutel.

In dit voorbeeld wordt 123456789ABCDEFG gebruikt.Opmerking:

Stap 5. Voer in het veld Key-Out een sleutel in voor het uitgaande beleid. De sleutellengte is afhankelijk van het in Stap 3 gekozen algoritme.

In dit voorbeeld wordt 123456789ABCDEFG gebruikt.Opmerking:

Stap 6. Kies een optie uit de vervolgkeuzelijst Manual Integrity Algorithm.

- MD5 — Gebruikt een 128-bits hashwaarde voor gegevensintegriteit. MD5 is minder veilig maar sneller dan SHA-1 en SHA2-256.

- SHA-1 — Gebruikt een 160-bits hashwaarde voor gegevensintegriteit. SHA-1 is langzamer maar veiliger dan MD5, en SHA-1 is sneller maar minder veilig dan SHA2-256.

- SHA2-256 — Gebruikt een 256-bits hashwaarde voor gegevensintegriteit. SHA2-256 is langzamer maar veilig dan MD5 en SHA-1.

In dit voorbeeld is MD5 gekozen.Opmerking:

Stap 7. Voer in het veld Sleutel-in een sleutel in voor het inkomende beleid. De sleutellengte is afhankelijk van het in Stap 6 gekozen algoritme.

- MD5 gebruikt een 16-tekentoets.

- SHA-1 gebruikt een 20-tekentoets.

- SHA2-256 gebruikt een 32-karakter sleutel.

In dit voorbeeld wordt 123456789ABCDEFG gebruikt.Opmerking:

Stap 8. Voer in het veld Key-Out een sleutel in voor het uitgaande beleid. De sleutellengte is afhankelijk van het in Stap 6 gekozen algoritme.

In dit voorbeeld wordt 123456789ABCDEFG gebruikt.Opmerking:

Auto Beleidsparameters

Opmerking:Voordat u een Auto VPN-beleid maakt, zorg ervoor dat u het IKE-beleid maakt op basis waarvan u het auto VPN-beleid wilt maken. Deze velden kunnen alleen worden bewerkt als Auto Policy is geselecteerd in Stap 3.

Stap 1. Voer in het veld IPSec SA-Lifetime in hoe lang de SA in seconden duurt voordat de verlenging plaatsvindt. Het bereik loopt van 30-86400. De standaardinstelling is 3600.

Stap 2. Kies een optie uit de vervolgkeuzelijst Encryptiealgoritme. De opties zijn:

Opmerking: In dit voorbeeld is AES-128 gekozen.

- DES — Een 56-bits oude coderingsmethode die geen zeer veilige coderingsmethode is, maar die nodig kan zijn voor achterwaartse compatibiliteit.

- 3DES — Een 168-bits, eenvoudige coderingsmethode die wordt gebruikt om de sleutel groter te maken, omdat de gegevens drie keer worden versleuteld. Dit biedt meer beveiliging dan DES maar minder beveiliging dan AES.

- AES-128 — Gebruikt een 128-bits sleutel voor AES-encryptie. AES is sneller en veiliger dan DES. Over het algemeen is AES ook sneller en veiliger dan 3DES. AES-128 is sneller maar minder veilig dan AES-192 en AES-256.

- AES-192 — Gebruikt een 192-bits sleutel voor AES-encryptie. AES-192 is trager maar veiliger dan AES-128, en sneller maar minder veilig dan AES-256.

- AES-256 — Gebruikt een 256-bits sleutel voor AES-encryptie. AES-256 is langzamer maar veiliger dan AES-128 en AES-192.

- AESGCM — Advanced Encryption Standard Galois Counter Mode is een generische modus voor geauthenticeerde encryptie-blokalgoritmen. GCM-authenticatie maakt gebruik van operaties die bijzonder geschikt zijn voor efficiënte implementatie in hardware, waardoor het bijzonder aantrekkelijk is voor snelle implementaties of voor implementaties in een efficiënt en compact circuit.

- AESCCM — Advanced Encryption Standard Counter with CBC-MAC Mode is een algemene modus voor geauthenticeerde encryptie-blokalgoritmen. CCM is zeer geschikt voor gebruik in compacte software implementaties.

Stap 3. Kies een optie uit de vervolgkeuzelijst Integrity Algorithm. De opties zijn MD5, SHA-1 en SHA2-256.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt SHA-1 gekozen.

Stap 4. Controleer het aanvinkvakje Enable in de PFS-sleutelgroep om Perfect Forward Secrecy (PFS) in te schakelen. PFS verhoogt de VPN beveiliging, maar vertraagt de snelheid van verbinding.

Stap 5. (Optioneel) Als u ervoor hebt gekozen om PFS in Stap 4 in te schakelen, kiest u een DH-groep uit de vervolgkeuzelijst DH-groep. Hoe hoger het groepsnummer is, hoe beter de beveiliging.

In dit voorbeeld wordt Groep 1 gekozen.Opmerking:

Stap 6. Kies in de vervolgkeuzelijst IKE-beleid selecteren welk IKE-beleid u voor het VPN-beleid wilt gebruiken.

In dit voorbeeld is slechts één IKE-beleid geconfigureerd, zodat slechts één beleid wordt weergegeven.Opmerking:

Stap 7. Klik op Opslaan.

Opmerking: De belangrijkste pagina voor geavanceerde VPN-instellingen wordt opnieuw weergegeven. Er moet een bevestigingsmelding verschijnen dat de configuratie-instellingen zijn opgeslagen.

Stap 8. Selecteer in de VPN Policy-tabel een selectievakje om een VPN te kiezen en klik op Inschakelen.

Het ingestelde VPN-beleid is standaard uitgeschakeld.Opmerking:

Stap 9. Klik op Opslaan.

U moet nu met succes een VPN-beleid op uw RV130- of RV130W-router hebben geconfigureerd.