Doel

Er is een recente fout opgetreden nadat u de FindIT-netwerkproxy had ingesteld op een statisch IP-adres met één waarde van nul in ten minste één octet (zoals 192.168.0.123 of 10.0.0.3) via de virtuele machine-console, a Voer de juiste waarde in!!!!!! Er verschijnt een foutmelding.

Scenario:

Het scenario hieronder benadrukt de fout wanneer u een statisch IP-adres met een nulwaarde in de IP-adresets probeert te configureren. Op het gebruik van de opdracht econfig_vm om het statische IP-adres van de Product van het Netwerk FindIT te configureren verschijnt de foutmelding.

Oplossing #1:

De virtuele machine-console van de FindIT Network Probe versie 1.0.0 accepteert geen statisch IP-adres wanneer een octet 0 is. Download en upgrade van de FindIT Network Manager en de nieuwste versie van de computer om dit op te lossen.

Opmerking: In dit voorbeeld is de gebruikte FindIT Probe-versie 1.0.1.18.717.

Oplossing nr. 2:

In plaats hiervan kunt u een statische IP op de Probe toewijzen via de bijbehorende administratieve GUI. Dit artikel geeft u instructies voor het oplossen van problemen, het instellen en controleren van de statische IP-configuratie instellingen op uw FindIT Network Probe.

Instellingen voor statische IP-configuratie van probleemoplossing op FindIT-netwerkmodule

Het statische IP-adres op de sonde configureren

Stap 1. Toegang tot de console van de FindIT Network Probe virtuele machine (VM).

Stap 2. Meld u aan bij de VM-console en voer vervolgens de gebruikersnaam en het wachtwoord in. De standaard gebruikersnaam en wachtwoord is: Cisco/cisco.

Opmerking: Als u het wachtwoord hebt gewijzigd, voert u het nieuwe wachtwoord in.

Het DHCP IP-adres en het DHCP-beheeradres worden weergegeven.

Opmerking: In dit voorbeeld is het IP-adres van FindIT Network Probe 10.0.102 en is het GUI-adres van de Administratie https://10.0.0.102.

Stap 3. Voer in uw webbrowser het adres van de beheerder in en druk vervolgens op ENTER.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt Google Chrome gebruikt.

Stap 4. Meld u aan bij de Administration GUI met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord. De standaardwaarden voor gebruikersnaam en wachtwoord zijn cisco/cisco.

Opmerking: Als u het wachtwoord al hebt gewijzigd of een nieuwe account hebt aangemaakt, geeft u in plaats daarvan uw aanmeldingsgegevens in.

Stap 5. Kies Beheer > Platform-instellingen.

Stap 6. (Optioneel) Als u de hostnaam van uw Probe wilt wijzigen, voert u de nieuwe hostname in het veld Hostname in. De hostname wordt gebruikt om de Probe te identificeren wanneer u Bonjour-advertenties maakt en post verstuurt.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt FindITNetwerkProbe gebruikt.

Stap 7. Klik in het gebied IP-instellingen op de radioknop Static IP.

De opties zijn:

- DHCP — De sonde krijgt automatisch zijn IP-adres van de router. Dit is de standaardinstelling.

- Statische IP — U kunt het IP-adres, subnetmasker, standaardgateways en DNS-servers handmatig configureren.

Stap 8. Voer het statische IP-adres in voor de FindIT-netwerkmodule in het veld IPv4-adres.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 10.0.03 gebruikt.

Stap 9. Voer het subnetmasker van uw netwerk in het veld IPv4 Network in.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 255.255.255.0 gebruikt.

Stap 10. Voer het standaardgatewayadres in in het veld IPv4 standaardgateway.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 10.0.0.1 gebruikt.

Stap 1. Voer het statische DNS-adres in het veld Static DNS 1.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 10.0.0.1 gebruikt.

Stap 12. (Optioneel) Voer een ander statisch DNS-adres in het veld Static DNS 2 in.

Stap 13. (Optioneel) Voer het statische IPv6-adres in het veld IPv6-adres in. Als u de IPv6-instellingen van de sonde niet wilt configureren, slaat u de kraan open naar Stap 18.

Stap 14. (Optioneel) Voer de lengte van het IPv6-prefix in het veld Lengte IPv6-voorvoegsel in. Het bereik is 0 tot 128.

Stap 15. (Optioneel) Voer het IPv6-standaardgateway in het veld IPv6-standaardgateway in.

Stap 16. (Optioneel) Als u de Tijdinstellingen van de sonde wilt configureren, kiest u een tijdbron. De opties zijn:

- Network Time Protocol — De sonde synchroniseert de datum en de tijd met de specifieke NTP-server of servers. Dit is de standaardinstelling.

- Local Clock - De sonde zal de datum en de tijd synchroniseren op basis van wat op de computer is ingesteld.

Stap 17. (Optioneel) Voer de NTP-server in de velden NTP-server 1 en NTP-server 2 in.

Opmerking: Als u wilt leren hoe u de platform instellingen van de sonde wilt beheren, klikt u hier voor instructies.

Stap 18. Klik op Opslaan.

Stap 19. (Optioneel) Klik op de knop Reset om de vorige instellingen te herstellen.

Stap 20. Klik op OK als het popupbericht hieronder is weergegeven.

U hebt nu de statische IP-adresinstellingen op uw FindIT-netwerkproxy ingesteld.

Controleer het ingestelde statische IP-adres in de sonde

Er zijn twee manieren om te controleren of u met succes het statische IP adres van de steekproeven hebt ingesteld.

Stap 1. Voer in uw webbrowser het nieuwe adres van de beheerder in en druk vervolgens op ENTER. U dient toegang te hebben tot de beheerGUI van de FindIT-netwerksonde.

Stap 2. Toegang en inloggen tot de console van de FindIT Network Probe virtuele machine (VM). Het nieuwe IP-adres en het IP-beheeradres worden weergegeven.

U dient nu het nieuwe statische IP-adres van de Probe te hebben geverifieerd.

Bekijk een video gerelateerd aan dit artikel...

Klik hier om andere Tech Talks uit Cisco te bekijken