Inhoud

Inleiding

UCS beheerde apparaten

UCS Manager-webinterface

Opdracht Line Interface (CLI)

UCS-bezoek

C-Series standalone apparaten

Interview

Inleiding

Dit artikel bevat instructies voor het verkrijgen van het specifieke model en de actieve versie van fysieke schijven in een UCS-omgeving. Het bestrijkt verschillende methoden voor door UCS Manager (UCS) beheerde apparaten, C-Series standalone apparaten en apparaten die in Intersight worden geclaimd.

UCS beheerde apparaten

Voor apparaten die door UCSM worden beheerd, kunnen de beheerders de firmware van de schijven bepalen met behulp van een paar verschillende methoden.

UCS Manager-webinterface

Navigeer naar apparatuur > Firmware Management > Geïnstalleerde firmware. In deze interface wordt de Cisco Product Identifier (PID) weergegeven in plaats van het verkoopmodel. Met de andere methoden die hieronder worden genoemd, kan het verkoopmodel indien nodig worden gefilterd.

Opdracht Line Interface (CLI)

Beheerders kunnen de CLI ook gebruiken om het model en de actieve versies te verkrijgen. Bijvoorbeeld, beheerders die apparaten willen identificeren die door FN70545 zijn getroffen zouden de opdracht hieronder gebruiken.

UCS-Domain-B# show server inventory expand | egrep "(^Server|Local Disk [0-9]|Model: (LT0400MO|LT1600MO)|Device Version: [A-Z][0-9]{3})"

Server 1/1:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Model: LT0400MO

Device Version: C401

Server 1/2:

Local Disk 1:

Device Version: A005

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/3:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/4:

Server 1/5:

Server 1/6:

Server 1/7:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Local Disk 3:

Local Disk 4:

Server 1/8:

Server 1:

UCS-bezoek

Beheerders kunnen UCSM Visore gebruiken om een vraag te stellen over de gehele omgeving. UCSM Visore kan worden benaderd door de browser aan te wijzen op https://[UCSM VIP]/visore.html. Voer storageLocalDisk in voor klasse of DN, model voor Eigenschap en het apparaatmodel voor Val1.Bijvoorbeeld, beheerders die apparaten willen identificeren die door FN70545 zijn getroffen zouden LT0400MO en LT1600MO invoeren.

C-Series standalone apparaten

De beheerders kunnen de Cisco Integrated Management Controller (IMC) gebruiken om geïnstalleerde schijven te bekijken. Voor de met een DVD-speler verbonden schijven navigeren naar opslag > DVD-controller > Physical Drive-informatie > Vrachtgegevens.

Interview

Beheerders met in Intersight opgeëiste servers die een vergunning hebben voor het verlenen van vergunningen, hebben baat bij de mogelijkheid om servergegevens binnen Intersight te bekijken. Beheerders kunnen de inventaris bekijken door naar servers te gaan > (selecteer Server) > inventaris > Selecteer opslagcontroller.

Administrateurs die hardwaremodellen/versies willen vaststellen voor een uitmuntende softwareadviesraad of -melding kunnen invloed uitoefenen op Intersight Advisories als zij een Advanced-licentie hebben. Dit zal de betrokken apparaten allemaal op één plaats tonen.