Inhoud

Vraag:

Omgeving:

Vraag:

Waarom wordt deze site geblokkeerd door een browserfout "MALWARE_GENERAL, BLOCK-MALWARE"?

Omgeving:

Cisco Web Security Applicatie (WSA), AsyncOS versies 6.x en hoger

De meldingscode hieronder

Meldingscodes: (1, MALWARE_GENERAL, BLOCK-MALWARE, , 0x0021aee7, 1220506712.572, QAAAAAAAAAAAAAAAKP8ACA==, http://www.domain.com/) is vanwege het feit dat de genoemde URL een lage reputatiescore voor het web heeft (standaard WBRS gelijk aan of onder -6.0) en daarom wordt geblokkeerd door de standaardinstelling in het toegangsbeleid voor de WBRS-filters.

De reden voor de lage reputatiescore is dat de site is gedetecteerd, momenteel of historisch, als het verzenden van spam/virussen/trojans door onze spam vallen.

Als u WBRS-scannen voor de website wilt omzeilen, kunt u de site whitelist met behulp van URL-categorieën, aangezien deze voorrang hebben op Web Reputation filtering. Raadpleeg "Hoe kan ik een webpagina handmatig whitelist op WSA" voor informatie over hoe een webpagina handmatig whitelist.