Inhoud

Vraag:

Omgeving: Cisco Web Security Applicatie (WSA), alle versies van AsyncOS

Firefox verzendt geen verificatiereferenties op transparante wijze. Internet Explorer werkt correct met transparante verificatie.

Opmerking: dit Knowledge Base-artikel verwijst naar software die niet wordt onderhouden of ondersteund door Cisco. De informatie wordt verstrekt als hoffelijkheid voor uw gemak. Voor verdere assistentie kunt u contact opnemen met de softwareleverancier.

Sommige versies van Firefox vertrouwen niet automatisch alle servers om transparante referenties naar te verzenden. De nieuwste versies lijken het probleem te hebben.

U moet handmatig de Web Security applicatie transparante verificatie omleiding hostname toevoegen aan de vertrouwde URL's in Firefox.  Deze waarde kunt u vinden in de GUI-interface op de pagina Network —> Verification.  Zoek naar de instelling

"Transparent Verification Redirect Hostname".

1. Open Firefox en typ over:config in de adresbalk (zonder de aanhalingstekens).

2. Typ in het veld Filter het volgende netwerk.automatic-ntlm-auth.usted-uris.

3. Dubbelklik op de naam van de voorkeur die we zojuist hebben gezocht.

4. Voer de transparante verificatie in om de hostnaam om te leiden.

Voor Firefox versie 10 - 12 die op Windows 7 loopt, moet ook het volgende worden veranderd in "Vals".

- network.auth.force-universal-ntlm = fout