Inhoud

Probleem

Symptomen: Wanneer u Putty gebruikt om te tunnelen (CONNECT) via de WSA, ontvangt u "Proxy error: 407 Proxy Authenticatie Vereist", zelfs na het opnemen van een gebruikersnaam / wachtwoord in de Putty configuratie.

Milieu: Cisco Web Security Applicatie (WSA), alle versies van AsyncOS

Oplossing

Putty ondersteunt alleen HTTP Basic authenticatie. Het ondersteunt NTSL-verificatie NIET. Als de WSA alleen is geconfigureerd voor NTLM-verificatie, geeft Putty deze foutmelding terug.

Als WSA is geconfigureerd om NTLMSSP of Basic authenticatie schema te gebruiken, dan zou authenticatie goed moeten werken.

Op AsyncOS-versies 7.x en hoger wordt het 'NTLMSSP of Basic'-verificatieschema geconfigureerd in Identiteiten onder GUI —> Web Security Manager —> Identiteiten —> sectie "Leden definiëren op verificatie".