Inhoud

Vraag:

Vraag:

Symptomen: Wanneer ik probeer toegang te krijgen tot een website via de Cisco Web Security Applicatie (WSA), geeft de proxy een foutbericht weer dat zegt: Proxy zonder licentie:

This Page Cannot Be Displayed

----------------------

Internet access is not available without proper licensing of the

security device.

Please contact your corporate network administrator and provide

the code shown below.

Note: To access the management interface of the security device,

enter the configured IP address with port 8080.

---------------------

Notification code: PROXY_UNLICENSED

De functietoetsen zijn niet verlopen. Wat is het probleem?

Milieu: Cisco Web Security Applicatie (WSA), alle versies van AsyncOS

De EULA (Gebruiksrechtovereenkomst) is niet geaccepteerd, maar moet worden aangepast.

U kunt deze aanvaarding op twee manieren bereiken:

1. Het uitvoeren van de System Setup Wizard en het doorlopen van het begeleide setup-proces: 'System Administration' tab > 'System Setup' > 'System Setup Wizard'.

2. Ga naar 'Security Services' tabblad > 'Web Proxy' > 'Bewerk instellingen'. Als de EULA verschijnt, is deze nog niet geaccepteerd, maar dit moet nog worden gedaan. Als u op de knop Instellingen bewerken klikt, kunt u de proxyopties bewerken, is deze reeds geaccepteerd.