Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Opdrachten voor troubleshooting

Voorbeeld van output van foutopsporing

Misconfiguratie van de tunnelmodus

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u generieke routing encapsulation (GRE) via IPSec kunt configureren tussen een Cisco VPN 5000 Series Concentrator en een Cisco-router die Cisco IOS®-software uitvoert. De GRE-over-IPSec optie wordt geïntroduceerd in de VPN 5000 Concentrator 6.0(19) softwarerelease.

In dit voorbeeld, wordt het statische routeren gebruikt om pakketten over de tunnel te leiden.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco IOS-softwarerelease 12.2(3)S

- Cisco VPN 5000 Concentrator-softwareversie 6.0(19)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Netwerkdiagram

Dit document gebruikt de netwerkinstellingen die in dit diagram worden weergegeven.

GRE over IPSec wordt geconfigureerd tussen de 1720-1 router die Cisco IOS-software draait en de VPN 5002 Concentrator. Achter de router en de VPN Concentrator, zijn er meerdere netwerken die door Open kortste Pad Eerst (OSPF) worden geadverteerd. OSPF-voert binnen de GRE-tunnel tussen de router en de VPN-centrator uit.

- Deze netwerken liggen achter de router 1720-1.

- 10.1.1.0/24

- 10.1.2.0/24

- 10.1.3.0/24

- Deze netwerken liggen achter de VPN 5002 Concentrator.

- 20.1.1.0/24

- 20.1.2.0/24

- 20.1.3.0/24

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties.

- 1720-1 router

- VPN 5002-concentratie

Opmerking: Met Cisco IOS-softwarereleases 12.2(13)T en hoger (hoger genummerde T-treincodes 12.3 en hoger) moet u de geconfigureerde IPSec-encryptie alleen op de fysieke interface toepassen. U hoeft de crypto-kaart niet langer toe te passen op de GRE-tunnelinterface. Het hebben van de crypto kaart op de fysieke en de tunnelinterfaces wanneer u Cisco IOS-softwarereleases 12.2.2(13)T gebruikt en moet later nog werken, maar Cisco Systems raadt aan om de crypto-kaart alleen op de fysieke interface toe te passen.

1720-1 router

Current configuration : 1305 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 1720-1

!

no logging buffered

no logging monitor

enable secret 5 $1$vIzI$RqD0LqlqbSFCCjVELFLfH/

!

memory-size iomem 15

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

ip audit notify log

ip audit po max-events 100

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

crypto isakmp policy 1

hash md5

authentication pre-share

crypto isakmp key cisco123 address 172.16.172.21

!

!

crypto ipsec transform-set myset esp-des esp-md5-hmac

mode transport

!

crypto map vpn 10 ipsec-isakmp

set peer 172.16.172.21

set transform-set myset

match address 102

!

cns event-service server

!

!

!

interface Tunnel0

ip address 50.1.1.1 255.255.255.252

tunnel source FastEthernet0

tunnel destination 172.16.172.21

crypto map vpn

!

interface FastEthernet0

ip address 172.16.172.39 255.255.255.240

speed auto

crypto map vpn

!

interface Serial0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.172.33

ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 10.1.1.1

ip route 20.1.0.0 255.255.0.0 Tunnel0

no ip http server

!

access-list 102 permit gre host 172.16.172.39 host 172.16.172.21

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

no scheduler allocate

end

VPN 5002-concentratie

[ General ]

VPNGateway               = 172.16.172.17

EthernetAddress          = 00:05:32:3e:90:40

DeviceType               = VPN 5002/8 Concentrator

ConfiguredOn             = Timeserver not configured

ConfiguredFrom           = Command Line, from Console

[ IKE Policy ]

Protection               = SHA_DES_G1

Protection               = MD5_DES_G2

Protection               = MD5_DES_G1

[ Tunnel Partner VPN 1 ]

KeyLifeSecs              = 3500

KeepaliveInterval        = 120

TunnelType               = GREinIPSec

InactivityTimeout        = 120

Transform                = ESP(MD5,DES)

BindTo                   = "Ethernet 1:0"

SharedKey                = "cisco123"

Certificates             = Off

Mode                     = Main

KeyManage                = Reliable

Partner                  = 172.16.172.39

[ IP VPN 1 ]

HelloInterval            = 10

SubnetMask               = 255.255.255.252

IPAddress                = 50.1.1.2

DirectedBroadcast        = Off

Numbered                 = On

Mode                     = Routed

[ IP Ethernet 1:0 ]

Mode                     = Routed

SubnetMask               = 255.255.255.240

IPBroadcast              = 172.16.172.32

IPAddress                = 172.16.172.21

[ IP Ethernet 0:0 ]

Mode                     = Routed

IPBroadcast              = 20.1.1.255

SubnetMask               = 255.255.255.0

IPAddress                = 20.1.1.1

[ Logging ]

Level                    = Debug

LogToAuxPort             = On

Enabled                  = On

[ Ethernet Interface Ethernet 0:0 ]

DUPLEX                   = half

SPEED                    = 10meg

[ IP Static ]

0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.1.5 1

10.1.1.0 255.255.255.0 VPN 1 1

10.1.2.0 255.255.255.0 VPN 1 1

10.1.3.0 255.255.255.0 VPN 1 1

Configuration size is 1696 out of 65500 bytes.

Verifiëren

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

- Deze opdrachten kunnen op de Cisco IOS-router worden uitgevoerd.

- toon crypto isakmp sa-toont alle huidige veiligheidsassociaties van Internet Security Association en Key Management Protocol (ISAKMP) (SAs).

- toon crypto ipsec sa-Toont alle huidige IPSec SAs.

- tonen crypto motorverbinding actief-Toont pakketencryptie/decryptie teller voor elke IPSec SAs.

- U kunt deze opdrachten uitvoeren op de VPN 5002-centrator.

- Laat de systeemlogbuffer zien - toont basisinformatie over syslig.

- VPN-sporenstop - toont gedetailleerde informatie over VPN-processen.

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Opdrachten voor troubleshooting

Opmerking: Voordat u debug-opdrachten afgeeft, raadpleegt u Belangrijke informatie over debug-opdrachten.

U kunt deze opdrachten op de Cisco IOS-router uitvoeren.

- debug crypto isakmp-toont gedetailleerde informatie over de fase I (Main Mode) van Internet Key Exchange (IKE)-onderhandeling.

- debug crypto ipsec-toont gedetailleerde informatie over IKE fase II (Quick Mode) onderhandeling.

- debug van crypto motor — Debugs pakketencryptie/decryptie en Diffie-Hellman (DH) proces.

Voorbeeld van output van foutopsporing

Monster debug uitvoer voor de router en VPN Concentrator wordt hier weergegeven.

- Cisco IOS-router

- VPN 5002-concentratie

Debugs in Cisco IOS-router

Uitvoer van debug crypto isakmp en debug van crypto ipsec opdrachten op de router wordt hier weergegeven.

5d20h: ISAKMP (0:0): received packet from 172.16.172.21 (N) NEW SA

5d20h: ISAKMP: local port 500, remote port 500

5d20h: ISAKMP (0:81): processing SA payload. message ID = 0

5d20h: ISAKMP (0:81): found peer pre-shared key matching 172.16.172.21

5d20h: ISAKMP (0:81): Checking ISAKMP transform 1 against priority 1 policy

5d20h: ISAKMP:      encryption DES-CBC

5d20h: ISAKMP:      hash SHA

5d20h: ISAKMP:      auth pre-share

5d20h: ISAKMP:      default group 1

5d20h: ISAKMP (0:81): atts are not acceptable. Next payload is 3

5d20h: ISAKMP (0:81): Checking ISAKMP transform 2 against priority 1 policy

5d20h: ISAKMP:      encryption DES-CBC

5d20h: ISAKMP:      hash MD5

5d20h: ISAKMP:      auth pre-share

5d20h: ISAKMP:      default group 2

5d20h: ISAKMP (0:81): atts are not acceptable. Next payload is 3

5d20h: ISAKMP (0:81): Checking ISAKMP transform 3 against priority 1 policy

5d20h: ISAKMP:      encryption DES-CBC

5d20h: ISAKMP:      hash MD5

5d20h: ISAKMP:      auth pre-share

5d20h: ISAKMP:      default group 1

5d20h: ISAKMP (0:81): atts are acceptable. Next payload is 0

5d20h: ISAKMP (0:81): processing vendor id payload

5d20h: ISAKMP (0:81): SA is doing pre-shared key authentication

using id type ID_IPV4_ADDR

5d20h: ISAKMP (0:81): sending packet to 172.16.172.21 (R) MM_SA_SETUP

5d20h: ISAKMP (0:81): received packet from 172.16.172.21 (R) MM_SA_SETUP

5d20h: ISAKMP (0:81): processing KE payload. message ID = 0

5d20h: ISAKMP (0:81): processing NONCE payload. message ID = 0

5d20h: ISAKMP (0:81): found peer pre-shared key matching 172.16.172.21

5d20h: ISAKMP (0:81): SKEYID state generated

5d20h: ISAKMP (0:81): sending packet to 172.16.172.21 (R) MM_KEY_EXCH

5d20h: ISAKMP (0:81): received packet from 172.16.172.21 (R) MM_KEY_EXCH

5d20h: ISAKMP (0:81): processing ID payload. message ID = 0

5d20h: ISAKMP (0:81): processing HASH payload. message ID = 0

5d20h: ISAKMP (0:81): SA has been authenticated with 172.16.172.21

5d20h: ISAKMP (81): ID payload

next-payload : 8

type         : 1

protocol     : 17

port         : 500

length       : 8

5d20h: ISAKMP (81): Total payload length: 12

5d20h: ISAKMP (0:81): sending packet to 172.16.172.21 (R) QM_IDLE

5d20h: ISAKMP (0:81): received packet from 172.16.172.21 (R) QM_IDLE

5d20h: ISAKMP (0:81): processing HASH payload. message ID = 241

5d20h: ISAKMP (0:81): processing SA payload. message ID = 241

5d20h: ISAKMP (0:81): Checking IPSec proposal 1

5d20h: ISAKMP: transform 1, ESP_DES

5d20h: ISAKMP:   attributes in transform:

5d20h: ISAKMP:      SA life type in seconds

5d20h: ISAKMP:      SA life duration (VPI) of  0x0 0x0 0xD 0xAC

5d20h: ISAKMP:      SA life type in kilobytes

5d20h: ISAKMP:      SA life duration (VPI) of  0x0 0x10 0x0 0x0

5d20h: ISAKMP:      encaps is 2

5d20h: ISAKMP:      authenticator is HMAC-MD5

5d20h: ISAKMP (0:81): atts are acceptable.

5d20h: IPSEC(validate_proposal_request): proposal part #1,

(key eng. msg.) dest= 172.16.172.39, src= 172.16.172.21,

dest_proxy= 172.16.172.39/255.255.255.255/47/0 (type=1),

src_proxy= 172.16.172.21/255.255.255.255/47/0 (type=1),

protocol= ESP, transform= esp-des esp-md5-hmac ,

lifedur= 0s and 0kb,

spi= 0x0(0), conn_id= 0, keysize= 0, flags= 0x0

5d20h: ISAKMP (0:81): processing NONCE payload. message ID = 241

5d20h: ISAKMP (0:81): processing ID payload. message ID = 241

5d20h: ISAKMP (81): ID_IPV4_ADDR src 172.16.172.21 prot 47 port 0

5d20h: ISAKMP (0:81): processing ID payload. message ID = 241

5d20h: ISAKMP (81): ID_IPV4_ADDR dst 172.16.172.39 prot 47 port 0

5d20h: ISAKMP (0:81): asking for 1 spis from ipsec

5d20h: IPSEC(key_engine): got a queue event...

5d20h: IPSEC(spi_response): getting spi 895566248 for SA

from 172.16.172.21   to 172.16.172.39   for prot 3

5d20h: ISAKMP: received ke message (2/1)

5d20h: ISAKMP (0:81): sending packet to 172.16.172.21 (R) QM_IDLE

5d20h: ISAKMP (0:81): received packet from 172.16.172.21 (R) QM_IDLE

5d20h: ISAKMP (0:81): Creating IPSec SAs

5d20h:         inbound SA from 172.16.172.21 to 172.16.172.39

(proxy 172.16.172.21 to 172.16.172.39)

5d20h:         has spi 0x356141A8 and conn_id 362 and flags 0

5d20h:         lifetime of 3500 seconds

5d20h:         lifetime of 1048576 kilobytes

5d20h:         outbound SA from 172.16.172.39   to 172.16.172.21

(proxy 172.16.172.39   to 172.16.172.21  )

5d20h:         has spi 337 and conn_id 363 and flags 0

5d20h:         lifetime of 3500 seconds

5d20h:         lifetime of 1048576 kilobytes

5d20h: ISAKMP (0:81): deleting node 241 error FALSE reason

"quick mode done (await()"

5d20h: IPSEC(key_engine): got a queue event...

5d20h: IPSEC(initialize_sas): ,

(key eng. msg.) dest= 172.16.172.39, src= 172.16.172.21,

dest_proxy= 172.16.172.39/0.0.0.0/47/0 (type=1),

src_proxy= 172.16.172.21/0.0.0.0/47/0 (type=1),

protocol= ESP, transform= esp-des esp-md5-hmac ,

lifedur= 3500s and 1048576kb,

spi= 0x356141A8(895566248), conn_id= 362, keysize= 0, flags= 0x0

5d20h: IPSEC(initialize_sas): ,

(key eng. msg.) src= 172.16.172.39, dest= 172.16.172.21,

src_proxy= 172.16.172.39/0.0.0.0/47/0 (type=1),

dest_proxy= 172.16.172.21/0.0.0.0/47/0 (type=1),

protocol= ESP, transform= esp-des esp-md5-hmac ,

lifedur= 3500s and 1048576kb,

spi= 0x151(337), conn_id= 363, keysize= 0, flags= 0x0

5d20h: IPSEC(create_sa): sa created,

(sa) sa_dest= 172.16.172.39, sa_prot= 50,

sa_spi= 0x356141A8(895566248),

sa_trans= esp-des esp-md5-hmac , sa_conn_id= 362

5d20h: IPSEC(create_sa): sa created,

(sa) sa_dest= 172.16.172.21, sa_prot= 50,

sa_spi= 0x151(337),

sa_trans= esp-des esp-md5-hmac , sa_conn_id= 363

5d20h: IPSEC(add_sa): peer asks for new SAs -- expire current in 120 sec.,

(sa) sa_dest= 172.16.172.21, sa_prot= 50,

sa_spi= 0x150(336),

sa_trans= esp-des esp-md5-hmac , sa_conn_id= 361,

(identity) local= 172.16.172.39, remote= 172.16.172.21,

local_proxy= 172.16.172.39/255.255.255.255/47/0 (type=1),

remote_proxy= 172.16.172.21/255.255.255.255/47/0 (type=1)

1720-1#

1720-1#show crypto isakmp sa

dst             src             state           conn-id    slot

172.16.172.39   172.16.172.21   QM_IDLE              81       0

1720-1#show crypto ipsec sa

interface: FastEthernet0

Crypto map tag: vpn, local addr. 172.16.172.39

local  ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.39/255.255.255.255/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.21/255.255.255.255/0/0)

current_peer: 172.16.172.21

PERMIT, flags={transport_parent,}

#pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest 0

#pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify 0

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0,

#pkts decompress failed: 0, #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 172.16.172.39, remote crypto endpt.: 172.16.172.21

path mtu 1514, media mtu 1514

current outbound spi: 0

inbound esp sas:

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

local  ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.39/255.255.255.255/47/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.21/255.255.255.255/47/0)

current_peer: 172.16.172.21

PERMIT, flags={origin_is_acl,transport_parent,parent_is_transport,}

#pkts encaps: 34901, #pkts encrypt: 34901, #pkts digest 34901

#pkts decaps: 34900, #pkts decrypt: 34900, #pkts verify 34900

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0,

#pkts decompress failed: 0, #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 172.16.172.39, remote crypto endpt.: 172.16.172.21

path mtu 1500, media mtu 1500

current outbound spi: 151

inbound esp sas:

spi: 0x356141A8(895566248)

transform: esp-des esp-md5-hmac ,

in use settings ={Transport, }

slot: 0, conn id: 362, flow_id: 163, crypto map: vpn

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (1046258/3306)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

spi: 0x151(337)

transform: esp-des esp-md5-hmac ,

in use settings ={Transport, }

slot: 0, conn id: 363, flow_id: 164, crypto map: vpn

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (1046258/3306)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

interface: Tunnel0

Crypto map tag: vpn, local addr. 172.16.172.39

local  ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.39/255.255.255.255/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.21/255.255.255.255/0/0)

current_peer: 172.16.172.21

PERMIT, flags={transport_parent,}

#pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest 0

#pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify 0

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0,

#pkts decompress failed: 0, #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 172.16.172.39, remote crypto endpt.: 172.16.172.21

path mtu 1514, media mtu 1514

current outbound spi: 0

inbound esp sas:

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

local  ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.39/255.255.255.255/47/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.21/255.255.255.255/47/0)

current_peer: 172.16.172.21

PERMIT, flags={origin_is_acl,transport_parent,parent_is_transport,}

#pkts encaps: 35657, #pkts encrypt: 35657, #pkts digest 35657

#pkts decaps: 35656, #pkts decrypt: 35656, #pkts verify 35656

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0,

#pkts decompress failed: 0, #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 172.16.172.39, remote crypto endpt.: 172.16.172.21

path mtu 1500, media mtu 1500

current outbound spi: 151

inbound esp sas:

spi: 0x356141A8(895566248)

transform: esp-des esp-md5-hmac ,

in use settings ={Transport, }

slot: 0, conn id: 362, flow_id: 163, crypto map: vpn

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (1046154/3302)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

spi: 0x151(337)

transform: esp-des esp-md5-hmac ,

in use settings ={Transport, }

slot: 0, conn id: 363, flow_id: 164, crypto map: vpn

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (1046154/3302)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

1720-1#show crypto engine connections active

ID Interface             IP-Address    State  Algorithm    Encrypt Decrypt

81 FastEthernet0  172.16.172.39   set  HMAC_MD5+DES_56_CB      0       0

362 FastEthernet0  172.16.172.39   set  HMAC_MD5+DES_56_CB      0   23194

363 FastEthernet0  172.16.172.39   set  HMAC_MD5+DES_56_CB  23195       0

Debugs in de VPN 5002 Concentrator

De uitvoer van Syrische gegevens in de VPN-centrator wordt hier weergegeven.

VPN5002_8_323E9040: Main# VPN 0:1 opened for 172.16.172.39 from 172.16.172.39.

User assigned IP address 50.1.1.2

VPN5002_8_323E9040: Main#show vpn partner verbose

Port        Partner         Partner  Default  Bindto          Connect

Number      Address         Port     Partner  Address         Time

--------------------------------------------------------------------------

VPN 0:1     172.16.172.39   500      No       172.16.172.21   00:00:13:26

Auth/Encrypt: MD5e/DES  User Auth: Shared Key

Access: Static Peer: 172.16.172.39    Local: 172.16.172.21

Start:14518 seconds Managed:15299 seconds State:imnt_maintenance

IOP slot 1:

No active connections found.

VPN5002_8_323E9040: Main#show vpn statistics verbose

Current  In       High     Running  Script   Script   Script

Active   Negot    Water    Total    Starts   OK       Error

--------------------------------------------------------------

Users     0        0        0        0        0        0        0

Partners  1        0        1        81       81       1        158

Total     1        0        1        81       81       1        158

Stats             VPN0:1

Wrapped            79733

Unwrapped          79734

BadEncap               0

BadAuth                0

BadEncrypt             0

rx IP              79749

rx IPX                 0

rx Other               0

tx IP              79761

tx IPX                 0

tx Other               0

IKE rekey              0

Input VPN pkts dropped due to no SA: 0

Input VPN pkts dropped due to no free queue entries: 0

IOP slot 1:

Current  In       High     Running  Script   Script   Script

Active   Negot    Water    Total    Starts   OK       Error

--------------------------------------------------------------

Users     0        0        0        0        0        0        0

Partners  0        0        0        0        0        0        0

Total     0        0        0        0        0        0        0

Stats

Wrapped

Unwrapped

BadEncap

BadAuth

BadEncrypt

rx IP

rx IPX

rx Other

tx IP

tx IPX

tx Other

IKE rekey

Input VPN pkts dropped due to no SA: 0

Input VPN pkts dropped due to no free queue entries: 0

Misconfiguratie van de tunnelmodus

VPN 5000 Concentrator stelt standaard transportmodus voor wanneer GRE via IPSec wordt gebruikt. Wanneer de Cisco IOS-router voor tunnelmodus verkeerd is ingesteld, gebeuren deze fouten.

Debug uitvoer op de Cisco IOS router wordt hier weergegeven.

2d21h: ISAKMP (0:23): Checking IPSec proposal 1

2d21h: ISAKMP: transform 1, ESP_DES

2d21h: ISAKMP: attributes in transform:

2d21h: ISAKMP: SA life type in seconds

2d21h: ISAKMP: SA life duration (VPI) of 0x0 0x1 0x51 0x80

2d21h: ISAKMP: SA life type in kilobytes

2d21h: ISAKMP: SA life duration (VPI) of 0x0 0x10 0x0 0x0

2d21h: ISAKMP: encaps is 2

2d21h: ISAKMP: authenticator is HMAC-MD5

2d21h: IPSEC(validate_proposal): invalid transform proposal flags -- 0x0

Het logbestand op de VPN 5002 Concentrator toont een ingang die vergelijkbaar is met deze uitvoer.

lan-lan-VPN0:1:[172.16.172.39]: received notify from partner --

notify: NO PROPOSAL CHOSEN

Gerelateerde informatie

- Cisco VPN 5000 Series Concentrators end-of-sale aankondiging

- Ondersteuning van Cisco VPN 5000 Concentrator-pagina

- Cisco VPN 5000 clientondersteuningspagina

- IPsec-ondersteuningspagina

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen