Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

VPN 3000 Concentrator-configuratie met RIPv2

Injectie van omgekeerde route van client

Network Extension RI (alleen VPN 3002-client in NEM)

Automatische detectie van LAN-naar-LAN netwerken

LAN-naar-LAN netwerkRI

Houd routers ingedrukt

OSPF-beperking met RI

Verifiëren

Controleer / Test RIPv2

Automatische detectie van LAN-to-LAN netwerken controleren/testen

Controleer/test LAN-to-LAN netwerkRI

Controleer / test onderdrukkerijen

Verifiëren/testen OSPF met RI

Controleer de routingtabelinformatie in VPN-concentratie

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Reverse Route Injection (RI) wordt gebruikt om de routingtabel van een interne router die Open Snelst Path First (OSPF)-protocol of Routing Information Protocol (RIP) voor externe VPN-clients of LAN-to-LAN-sessies loopt, te bevolken. RI werd geïntroduceerd in versies 3.5 en later van VPN 3000 Concentrator Series (3005-3080). RI is niet opgenomen in de VPN 3002-hardwareclient omdat deze wordt behandeld als een VPN-client en niet als VPN-concentrator. Alleen VPN-concentrators kunnen RI-routes adverteren. De hardware-client van VPN 3002 moet versies 3.5 of hoger van de code uitvoeren om netwerkuitbreidingsrouters terug te pompen naar de hoofdVPN-concentrator.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco VPN 3000 Concentrator met softwareversie 3.5

- Cisco 2514 router met Cisco IOS® softwarerelease 12.2.3

- Cisco VPN 3002 hardware-client met softwareversie 3.5 of hoger

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Er zijn vier manieren waarop RI kan worden gebruikt:

- VPN-softwareclients injecteren hun toegewezen IP-adres als hostroutes.

- Een VPN 3002 hardware-client-verbindingen die gebruik maken van Network Extension Mode (NEM) en injecteert het beveiligde netwerkadres. (Merk op dat een VPN-client voor hardware in de PAT-modus (Port Address Translation) even als een VPN-client wordt behandeld.)

- De LAN-to-LAN externe netwerkdefinities zijn de geïnjecteerde routes. (Dit kan één netwerk- of netwerklijst zijn.)

- RI biedt een standby-route voor VPN-clienttools.

Wanneer RI wordt gebruikt, kan RIP of OSPF worden gebruikt om deze routes te adverteren. Met eerdere versies van VPN Concentrator-code kunnen LAN-to-LAN sessies netwerkautomatische detectie gebruiken. Dit proces kan echter alleen RIP als zijn reclameroutingprotocol gebruiken.

Opmerking: RI kan niet worden gebruikt met Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), aangezien zowel de Master- als de reserveservers de RI-routes adverteren. Dit kan routingproblemen veroorzaken. Geregistreerde klanten kunnen meer informatie over dit probleem krijgen in Cisco bug-id CSCdw30156 (alleen geregistreerde klanten).

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

Opmerking: Gebruik het Opname Gereedschap (alleen geregistreerde klanten) om meer informatie te verkrijgen over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

Routerconfiguratie

2514-b#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 2500 Software (C2500-IK8OS-L), Version 12.2(3), RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 18-Jul-01 20:14 by pwade

Image text-base: 0x0306B450, data-base: 0x00001000

2514-b#write terminal

Building configuration...

Current configuration : 561 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 2514-b

!

ip subnet-zero

!

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

interface Ethernet0

ip address 192.168.1.10 255.255.255.0

!

interface Ethernet1

no ip address

shutdown

!

router rip

version 2

network 192.168.1.0

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

ip http server

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

!

end

VPN 3000 Concentrator-configuratie met RIPv2

Om de door RI getrokken routes te adverteren, moet u uitgaande RIP (op zijn minst) hebben geactiveerd op de privé interface van de lokale VPN Concentrator (weergegeven door VPN 3030b in het netwerkdiagram). De automatische ontdekking van het netwerk vereist dat zowel inkomende als uitgaande RIP worden toegelaten. Client RI kan worden gebruikt op alle VPN-clients die verbinding maken met de VPN-Concentrator (zoals VPN, Layer 2 Tunnel Protocol (L2TP), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), enzovoort.

Injectie van omgekeerde route van client

Client RI kan worden gebruikt op alle VPN-clients die zijn aangesloten op de VPN-centrator. Ga om client-RI te configureren naar Configuration > System > IP-routing > Reverse Route-injectie en selecteer de optie voor client-omgekeerde routeinjectie.

Opmerking: De VPN Concentrator heeft een groep en gebruiker gedefinieerd, evenals een client-pool van 192.168.3.1 - 192.168.3.254. Zie Controleer / RIPv2 voor meer routingtabelinformatie.

Network Extension RI (alleen VPN 3002-client in NEM)

Ga om netwerkuitbreiding RI te configureren voor de VPN 3002-client naar Configuration > System > IP Routing > Reverse Route Injection en selecteer de optie voor Network Extension Route Injection.

Opmerking: De VPN 3002-client moet 3.5 of een latere code voor Network Extension RI uitvoeren om te kunnen werken. Zie Controleer/test NEM RI voor het routeren van tabelinformatie.

Automatische detectie van LAN-naar-LAN netwerken

Dit is een LAN-to-LAN sessie met een externe peer van 172.18.124.133 die netwerk 192.168.6.0/24 op het lokale LAN bestrijkt. Binnen de definitie LAN-to-LAN (selecteer Configuration > System > Tunneling Protocols > IPSec > LAN-to-LAN > Routing) wordt de netwerkautomatische ontdekking gebruikt in plaats van de netwerklijsten.

Opmerking: Vergeet niet dat alleen RIP kan worden gebruikt om het adres van de externe netwerken bekend te maken wanneer u de automatische ontdekking van een netwerk gebruikt. In dit geval wordt de normale automatische ontdekking gebruikt in plaats van de RI. Zie Verifiëren / LAN-to-LAN netwerkautomatische ontdekking testen voor het routeren van tabelinformatie.

LAN-naar-LAN netwerkRI

Ga voor de configuratie van RI naar Configuration > System > Tunneling Protocols > IPSec. In de LAN-to-LAN definitie gebruikt u het keuzemenu om het Routing-veld in te stellen op omgekeerde route-invoeging zodat de routes die in de LAN-to-LAN-sessie zijn gedefinieerd, worden doorgegeven naar het RIP- of OSPF-proces. Klik op Toepassen om de instelling op te slaan.

N.B.: Wanneer de LAN-to-LAN definitie is ingesteld voor gebruik van RI, adverteert de VPN 3000 Concentrator met de externe netwerken (één netwerk- of netwerklijst), zodat de interne router niet op het externe netwerk staat. Zie Controleer/test LAN-to-LAN netwerk RI voor het routeren van tabelinformatie.

Om in CLI modus te configureren raadpleegt u Controleer dat routing juist is voor het injecteren van de informatie van de externe LAN-to-LAN VPN-netwerken in het OSPF-actieve netwerk.

Houd routers ingedrukt

Houd-down routes worden gebruikt als plaatsbezitters voor routes naar externe netwerken of VPN-clientpools. Als een VPN-peer op afstand bijvoorbeeld het 192.168.2.0/24-netwerk tegengaat, zijn er slechts een paar manieren waarop het lokale LAN dat netwerk kan zien:

- De interne router (zoals 2514-b in de configuratie van de monsterrouter) heeft een statische route voor 192.168.2.0/24 die naar het privé-adres van de VPN-centrator wijst. Dit is een aanvaardbare oplossing als u geen RI wilt uitvoeren of als de VPN-centrator deze optie niet ondersteunt.

- U kunt automatische detectie van netwerken gebruiken. Dit drukt echter op het 192.168.2.0/24 netwerk alleen in het lokale netwerk wanneer de VPN-tunnel is geopend. In het kort kan het lokale netwerk de tunnel niet starten omdat het geen routingkennis van het externe netwerk heeft. Zodra het 192.168.2.0 afgelegen netwerk de tunnel op brengt, passeert het het netwerk door de autoontdekking en injecteert het in het routingproces. Onthoud dat dit alleen van toepassing is op RIP; OSPF kan niet in dit geval worden gebruikt.

- Wanneer u een adresdeeg gebruikt, wordt altijd adverteerd met de gedefinieerde netwerken, zodat zowel de lokale als de externe netwerken de tunnel kunnen opruimen als de tunnel niet bestaat.

Om Adres Pool Hold Down Routes te configureren gaat u naar Configuration > System > IP Routing > Reverse Route Injection en voert u de adrepool in, zoals hieronder wordt getoond. Zie Controleer / Test Hold-Down Routes voor het routeren van tabelinformatie.

OSPF-beperking met RI

Om OSPF te gebruiken, ga naar Configuratie > Systeem > IP Routing > OSPF, dan Router ID (IP-adres) in. Selecteer de opties voor Autonoom Systeem en Ingeschakeld. Merk op dat om de RI routes in de OSPF-tabel te duwen, u het OSPF-proces op VPN 3000 Concentrator een autonoom systeem moet maken.

Zie Verifiëren/OSPF testen met RI voor het routeren van tabelinformatie.

Verifiëren

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Het Uitvoer Tolk (uitsluitend geregistreerde klanten) (OIT) ondersteunt bepaalde show opdrachten. Gebruik de OIT om een analyse van tonen opdrachtoutput te bekijken.

Controleer / Test RIPv2

Routing Tabel voor VPN-clientverbinding

De VPN Concentrator heeft een groep en gebruiker gedefinieerd, evenals een client-pool van 192.168.3.1 - 192.168.3.254.

2514-b#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.1.1 to network 0.0.0.0

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.1

Routing Tabel tijdens VPN-clientverbinding

2514-b#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.1.1 to network 0.0.0.0

172.18.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

R       172.18.124.0 [120/1] via 192.168.1.5, 00:00:21, Ethernet0

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0

192.168.3.0/32 is subnetted, 1 subnets

R       192.168.3.1 [120/1] via 192.168.1.5, 00:00:21, Ethernet0

!--- 192.168.3.1 is the client-assigned IP address !--- for the newly connected VPN Client.

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.1

Routing Table wanneer twee clients zijn aangesloten

2514-b#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.1.1 to network 0.0.0.0

172.18.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

R       172.18.124.0 [120/1] via 192.168.1.5, 00:00:05, Ethernet0

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0

192.168.3.0/32 is subnetted, 2 subnets

R       192.168.3.2 [120/1] via 192.168.1.5, 00:00:05, Ethernet0

R       192.168.3.1 [120/1] via 192.168.1.5, 00:00:05, Ethernet0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.1

Met host-routes die voor elke VPN-client zijn toegevoegd, kan het gemakkelijker zijn op de routingtabel om een hold-down route te gebruiken voor 192.168.3.0/24. Met andere woorden, het wordt een keuze tussen 250 host-routes die gebruik maken van Client RI of één netwerk hold-down route.

Hier is een voorbeeld dat het gebruik van een bergroute toont:

Gateway of last resort is 192.168.1.1 to network 0.0.0.0

172.18.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

R       172.18.124.0 [120/1] via 192.168.1.5, 00:00:13, Ethernet0

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0

192.168.3.0/24 is subnetted, 1 subnets

R       192.168.3.0 [120/1] via 192.168.1.5, 00:00:14, Ethernet0

!--- There is one entry for the 192.168.3.x network, !--- rather than 1 for each host for the VPN pool.

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.1

Controleer/test NEM RI

Hier is de routingtabel van de router:

2514-b#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.1.1 to network 0.0.0.0

R    192.168.15.0/24 [120/1] via 192.168.1.5, 00:00:05, Ethernet0

!--- This is the network behind the VPN 3002 Client.

172.18.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

R       172.18.124.0 [120/1] via 192.168.1.5, 00:00:05, Ethernet0

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.1

Automatische detectie van LAN-to-LAN netwerken controleren/testen

Routing Tabel voor LAN-to-LAN verbinding (netwerkautomatische ontdekking)

2514-b#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.1.1 to network 0.0.0.0

172.18.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

R       172.18.124.0 [120/1] via 192.168.1.5, 00:00:07, Ethernet0

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.1

Routing Tabel (interne router) tijdens LAN-to-LAN (Network Automatisch opsporen)

2514-b#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.1.1 to network 0.0.0.0

172.18.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

R       172.18.124.0 [120/1] via 192.168.1.5, 00:00:04, Ethernet0

R    192.168.6.0/24 [120/2] via 192.168.1.5, 00:00:04, Ethernet0

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.1

Opmerking: RIP heeft een inhoudtimer van drie minuten. Ook al is de LAN-to-LAN sessie gevallen, het duurt ongeveer drie minuten voor de route naar de eindtijd.

Controleer/test LAN-to-LAN netwerkRI

Hier is de routingtabel van de router:

Gateway of last resort is 192.168.1.1 to network 0.0.0.0

172.18.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

R       172.18.124.0 [120/1] via 192.168.1.5, 00:00:11, Ethernet0

R    192.168.6.0/24 [120/1] via 192.168.1.5, 00:00:11, Ethernet0

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.1

Omdat 192.168.6.0/24 in de externe netwerklijst LAN-to-LAN is gebruikt, wordt deze informatie doorgegeven aan het routingproces. Als er een netwerklijst was van 192.168.x, .7.x, en .8.x (alle/24), dan zou de routingtabel van de router er als volgt uitzien:

R    192.168.8.0/24 [120/1] via 192.168.1.5, 00:00:02, Ethernet0

172.18.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

R       172.18.124.0 [120/1] via 192.168.1.5, 00:00:02, Ethernet0

R    192.168.6.0/24 [120/1] via 192.168.1.5, 00:00:02, Ethernet0

R    192.168.7.0/24 [120/1] via 192.168.1.5, 00:00:02, Ethernet0

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.1

...

Controleer / test onderdrukkerijen

In dit voorbeeld is 192.168.2.0 het afstandsnetwerk dat u als plaathouder wilt gebruiken. Standaard toont de routingtabel op de interne router na het inschakelen van de hold-down pool:

2514-b#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.1.1 to network 0.0.0.0

172.18.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

R       172.18.124.0 [120/1] via 192.168.1.5, 00:00:05, Ethernet0

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0

R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.5, 00:00:06, Ethernet0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.1

Merk op dat de 172.18.124.0 route feitelijk het externe openbare interfacenetwerk van de VPN 3000 Concentrator is. Als u wilt dat deze route niet via de privé-interface van de VPN-centrator wordt geleerd, voegt u een statische route of routeswitfilter toe om deze route te herschrijven / te blokkeren.

Met behulp van een statische route die naar de Corporate Firewall op 192.168.1.1 wijst, wordt de routingtabel weergegeven met behulp van ip-route 172.18.124.0 255.255.255.0 192.168.1, zoals hier wordt aangegeven:

2514-b#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.1.1 to network 0.0.0.0

172.18.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

S       172.18.124.0 [1/0] via 192.168.1.1

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0

R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.5, 00:00:28, Ethernet0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.1

Verifiëren/testen OSPF met RI

2514-b#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.1.1 to network 0.0.0.0

O E2 192.168.15.0/24 [110/20] via 192.168.1.5, 00:07:33, Ethernet0

O E2 192.168.6.0/24 [110/20] via 192.168.1.5, 00:07:33, Ethernet0

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0

O E2 192.168.2.0/24 [110/20] via 192.168.1.5, 00:07:33, Ethernet0

192.168.3.0/32 is subnetted, 1 subnets

O E2    192.168.3.1 [110/20] via 192.168.1.5, 00:00:08, Ethernet0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.1

Hier zijn de waarden voor dit voorbeeld:

- 192.168.15.0 is de netwerkuitbreidingsmodus voor de VPN 3002 Concentrator.

- 192.168.6.0 is het netwerk voor de LAN-to-LAN sessie.

- 192.168.2.0 is een uitvalroute.

- 192.168.3.1 is een door de cliënt geïnjecteerde route.

Controleer de routingtabelinformatie in VPN-concentratie

Zorg ervoor dat de routes in de routingtabel op de lokale VPN-Concentrator verschijnen. Ga om dit te controleren naar Monitoring > Routing Tabel.

U kunt de via RI geleerd routes zien als statische routes van de openbare interface (interface #2). In dit voorbeeld zijn de routes:

- Op de hold-down route, 192.168.2.0, is de volgende hop die van het IP-adres van de openbare interface, 172.18.124.132.

- De VPN-client die het 192.168.3.1-adres heeft toegewezen, heeft zijn volgende hop naar de standaardgateway voor de VPN-Concentrator op het openbare netwerk (172.18.124.1).

- De LAN-to-LAN verbinding op 192.168.6.0 toont zijn peer adres van 172.18.124.133 en het zelfde geldt voor VPN 3002 Concentrator in de modus voor netwerkuitbreiding.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- Meest gebruikelijke L2L- en IPSec VPN-oplossingen voor probleemoplossing

- Ondersteuning van Cisco VPN 3000 Series Concentrator

- Cisco VPN 3000 Series clientondersteuning

- Ondersteuning van IPSec-onderhandeling/IKE-protocollen

- OSPF-ondersteuning

- RIP-ondersteuning

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen