Inhoud

Inleiding

Zie ook

Inleiding

Deze tabel bevat compatibiliteitsinformatie van Apple iOS voor de Cisco Security Connector. Sommige versies die in de lijst staan, worden niet langer ondersteund en zijn opgenomen voor historische referentie. Raadpleeg AMP voor Endpoints Connector - ondersteuningsbeleid voor meer informatie over ondersteunde verbindingsversies.

Apple iOS

Versie

Cisco Security Connector - versie

1.4.0

in

1.4.2

1.4.3 en later

1.6.0 en later

11

12

13,0 t/m 13,1

13.2 en later

14.4 en later

legende

Compatibel. Let op dat het altijd aanbevolen is de nieuwste beschikbare versie van de connector te gebruiken.

compatibel; niet langer ondersteund.

Niet compatibel.

Zie ook

- Secure Endpoint Windows Connector - compatibiliteit

- Cisco Secure Endpoint Linux-compatibiliteit

- Cisco Secure Endpoint Mac Connector - compatibiliteit