Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Verwante producten

Conventies

Configureren

DHCP-serverconfiguratie met ASDM

DHCP-clientconfiguratie met ASDM

DHCP-serverconfiguratie

DHCP-clientconfiguratie

Verifiëren

Problemen oplossen

Opdrachten voor probleemoplossing

Foutberichten

FAQ: Toewijzing van adres

Gerelateerde informatie

Inleiding

De PIX 500 Series security applicatie en Cisco adaptieve security applicatie (ASA) ondersteunen die werken als Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-servers en DHCP-clients. DHCP is een protocol dat automatische configuratieparameters zoals een IP-adres met een subnetmasker, standaardgateway, DNS-server en WINS server IP-adres aan hosts levert.

De security applicatie kan fungeren als een DHCP-server of een DHCP-client. Wanneer het als een server werkt, verstrekt de Security applicatie netwerkconfiguratieparameters direct aan DHCP-clients. Wanneer het als een DHCP-client werkt, vraagt de Security applicatie dergelijke configuratieparameters vanaf een DHCP-server.

Dit document concentreert zich op de manier waarop u de DHCP-server en DHCP-client kunt configureren met behulp van Cisco Adaptieve Security Devices Manager (ASDM) op de Security applicatie.

Voorwaarden

Vereisten

Dit document gaat ervan uit dat de PIX security applicatie of ASA volledig gebruiksklaar is en geconfigureerd om Cisco ASDM in staat te stellen om configuratiewijzigingen door te voeren.

Opmerking: Raadpleeg HTTPS Access voor ASDM om het apparaat door ASDM te laten configureren.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- PIX 500 Series security applicatie 7.x

Opmerking: De PIX CLI-configuratie gebruikt in versie 7.x is ook van toepassing op PIX 6.x. Het enige verschil is dat in versies eerder dan PIX 6.3 de DHCP-server alleen op de interne interface ingeschakeld kan worden. In PIX 6.3 en later kan de DHCP-server worden ingeschakeld op een van de beschikbare interfaces. In deze configuratie wordt de externe interface gebruikt voor de DHCP-serverfunctie.

- ASDM 5.x

Opmerking: ASDM ondersteunt PIX 7.0 en hoger. PIX Apparaat Manager (PDM) is beschikbaar om PIX versie 6.x te configureren. Raadpleeg Cisco ASA 5500 Series en PIX 500 Series security applicatie, hardware en software-compatibiliteit voor meer informatie.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Verwante producten

Deze configuratie kan ook worden gebruikt met Cisco ASA 7.x.

Conventies

Raadpleeg de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Configureren

In deze configuratie zijn er twee PIX security applicaties die versie 7.x uitvoeren. Een functioneert als een DHCP-server die configuratieparameters biedt voor een andere PIX security applicatie 7.x die werkt als een DHCP-client. Wanneer het als een DHCP-server functioneert, kent PIX dynamisch IP-adressen toe aan DHCP-clients vanuit een pool van aangewezen IP-adressen.

U kunt een DHCP-server configureren op elke interface van de security applicatie. Elke interface kan een eigen pool van adressen hebben om uit te tekenen. Maar de andere DHCP-instellingen, zoals DNS-servers, domeinnaam, opties, ping-out en WINS-servers worden mondiaal geconfigureerd en op alle interfaces gebruikt door de DHCP-server.

U kunt geen DHCP-client of DHCP-relais instellen op een interface waarop de server is ingeschakeld. Daarnaast moeten DHCP-clients rechtstreeks worden aangesloten op de interface waarop de server is ingeschakeld.

Tenslotte, terwijl de DHCP-server op een interface is ingeschakeld, kunt u het IP-adres van die interface niet wijzigen.

Opmerking: Er is eigenlijk geen configuratieoptie om het standaardgateway-adres in het DHCP-antwoord in te stellen dat vanuit de DHCP-server (PIX/ASA) wordt verzonden. De DHCP-server stuurt altijd zijn eigen adres als gateway voor de DHCP-client. Echter, het bepalen van een standaardroute die aan de router van Internet wijst staat de gebruiker toe om het internet te bereiken.

Opmerking: Het aantal DHCP-pooladressen dat kan worden toegewezen, is afhankelijk van de licentie die wordt gebruikt in de Security Appliance (PIX/ASA). Als u de Base/Security Plus-licentie gebruikt, gelden deze limieten voor de DHCP-pool. Als de Host Limiet 10 hosts is, beperkt u de DHCP-pool tot 32 adressen. Als de Host Limiet 50 hosts is, beperkt u de DHCP-pool tot 128 adressen. Als de Host Limiet onbeperkt is, beperkt u de DHCP-pool tot 256 adressen. De adrespool is dus beperkt op basis van het aantal hosts.

Opmerking: Gebruik het Opname Gereedschap (alleen geregistreerde klanten) om meer informatie te verkrijgen over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

Dit document gebruikt deze configuraties:

- DHCP-serverconfiguratie met ASDM

- DHCP-clientconfiguratie met ASDM

- DHCP-serverconfiguratie

- DHCP-clientconfiguratie

DHCP-serverconfiguratie met ASDM

Voltooi deze stappen om de PIX security applicatie of ASA te configureren als een DHCP-server met ASDM.

1. Kies Configuration > Properties > DHCP-services > DHCP-server vanuit het Home venster. Selecteer een interface en klik op Bewerken om de DHCP-server in te schakelen en om een DHCP-adrespool te maken.

Het adrestoewijzing moet op hetzelfde net zijn als de interface voor security applicatie. In dit voorbeeld wordt de DHCP-server ingesteld op de externe interface van de PIX security applicatie.

2. Controleer DHCP-server op de buiteninterface inschakelen om naar de verzoeken van de DHCP-clients te luisteren. Geef het pool van adressen op die aan de DHCP-client moeten worden verstrekt en klik op OK om naar het hoofdvenster terug te keren.

3. Controleer de automatische configuratie van de interface in staat om de DHCP-server ertoe te brengen automatisch de DNS, WINS en de standaard Domain Name te configureren voor de DHCP-client. Klik op Toepassen om de actieve configuratie van het apparaat bij te werken.

DHCP-clientconfiguratie met ASDM

Voltooi deze stappen om de PIX security applicatie als een DHCP-client te configureren met ASDM.

1. Kies Configuratie > Interfaces en klik op Bewerken om de Ethernet0 interface in staat te stellen om de configuratieparameters zoals een IP-adres te verkrijgen met een subnetmasker, standaardgateway, DNS-server en IP-adres van WINS-server van de DHCP-server.

2. Controleer Interface inschakelen en voer het niveau Interface Name en Security in voor de interface. Kies Adres via DHCP voor het IP-adres en verkrijg de standaardroute met DHCP voor de standaardgateway en klik vervolgens op OK om naar het hoofdvenster te gaan.

3. Klik op Toepassen om het IP-adres voor de Ethernet0-interface te bekijken op de DHCP-server.

DHCP-serverconfiguratie

Deze configuratie wordt gemaakt door de ASDM:

DHCP-server

pixfirewall#show running-config

PIX Version 7.1(1)

!

hostname pixfirewall

domain-name default.domain.invalid

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

names

!

interface Ethernet0

nameif outside

security-level 0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet1

nameif inside

security-level 100

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

!

!--- Output is suppressed.

logging enable

logging asdm informational

mtu inside 1500

mtu outside 1500

no failover

asdm image flash:/asdm-511.bin

http server enable

http 10.0.0.0 255.0.0.0 inside

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart

telnet timeout 5

ssh timeout 5

console timeout 0

!--- Specifies a DHCP address pool and the interface for the client to connect.

dhcpd address 192.168.1.5-192.168.1.7 outside

!--- Specifies the IP address(es) of the DNS and WINS server !--- that the client uses.

dhcpd dns 192.168.0.1

dhcpd wins 172.0.0.1

!--- Specifies the lease length to be granted to the client. !--- This lease equals the amount of time (in seconds) the client !--- can use its allocated IP address before the lease expires. !--- Enter a value between 0 to 1,048,575. The default value is 3600 seconds.

dhcpd lease 3600

dhcpd ping_timeout 50

dhcpd auto_config outside

!--- Enables the DHCP daemon within the Security Appliance to listen for !--- DHCP client requests on the enabled interface.

dhcpd enable outside

dhcprelay timeout 60

!

!--- Output is suppressed.

service-policy global_policy global

Cryptochecksum:7a8cd028ee1c56083b64237c832fb5ab

: end

DHCP-clientconfiguratie

Deze configuratie wordt gemaakt door de ASDM:

DHCP-client

pixfirewall#show running-config

PIX Version 7.1(1)

!

hostname pixfirewall

domain-name default.domain.invalid

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

names

!

interface Ethernet0

nameif outside

security-level 0

!--- Configures the Security Appliance interface as a DHCP client. !--- The setroute keyword causes the Security Appliance to set the default !--- route using the default gateway the DHCP server returns.

ip address dhcp setroute

!

interface Ethernet1

nameif inside

security-level 100

ip address 10.0.0.14 255.0.0.0

!--- Output is suppressed.

!

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

ftp mode passive

dns server-group DefaultDNS

domain-name default.domain.invalid

pager lines 24

logging enable

logging console debugging

logging asdm informational

mtu outside 1500

mtu inside 1500

no failover

asdm image flash:/asdm-511.bin

no asdm history enable

arp timeout 14400

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02

timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00

timeout mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

http server enable

http 10.0.0.0 255.0.0.0 inside

!--- Output is suppressed.

!

service-policy global_policy global

Cryptochecksum:86dd1153e8f14214524359a5148a4989

: end

Verifiëren

Voltooi deze stappen om de DHCP-statistieken en de bindende informatie van de DHCP-server en DHCP-client te controleren met behulp van ASDM.

1. Kies Controle > Interfaces > DHCP > Statistieken van DHCP van de server van DHCP om de statistieken van DHCP te verifiëren, zoals DHCPCPDISCOVER, DHCPREQUEST, DHCPOFFER, en DHCPACK.

Voer de opdracht Statistieken van de show dhcpd in van de CLI om de DHCP-statistieken te bekijken.

2. Kies Monitoring > Interfaces > DHCP > DHCP-clientleaseinformatie van de DHCP-client om de DHCP-bindende informatie te bekijken.

Voer de opdracht dhcpd-binding in om de DHCP-bindingsinformatie uit de CLI te bekijken.

3. Kies Monitoring > Vastlegging > Realtime logvenster om het Logging Level en de bufferlimiet te selecteren voor het weergeven van de realtime logberichten.

4. Bekijk de real-time loggebeurtenissen van de DHCP-client. Het IP-adres wordt toegewezen voor de externe interface van de DHCP-client.

Problemen oplossen

Opdrachten voor probleemoplossing

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Het Uitvoer Tolk (uitsluitend geregistreerde klanten) (OIT) ondersteunt bepaalde show opdrachten. Gebruik de OIT om een analyse van tonen opdrachtoutput te bekijken.

Opmerking: Raadpleeg Belangrijke informatie over debug Commands voordat u debug-opdrachten gebruikt.

- debug dhcpd gebeurtenis-displays die wordt gekoppeld aan de DHCP-server.

- debug HD-pakket—Hier wordt pakketinformatie weergegeven die met de DHCP-server is gekoppeld.

Foutberichten

CiscoASA(config)#dhcpd address 10.1.1.10-10.3.1.150 inside

Warning, DHCP pool range is limited to 256 addresses, set address range as:

10.1.1.10-10.3.1.150

Uitleg: De omvang van de adrespool is beperkt tot 256 adressen per pool op het beveiligingsapparaat. Dit kan niet worden gewijzigd en is een softwarebeperking. Het totaal kan slechts 256 zijn. Als het bereik van de adrespool groter is dan 253 adressen (bijvoorbeeld 254, 255, 256), kan het netmasker van de interface van het veiligheidsapparaat geen Klasse C adres zijn (bijvoorbeeld 255.255.255.0). Het moet iets groters zijn, bijvoorbeeld 255.255.254.0.

Raadpleeg de Cisco Security Opdracht Line Configuration voor Cisco-applicatie voor informatie over het implementeren van de DHCP-serverfunctie in het beveiligingsapparaat.

FAQ: Toewijzing van adres

Vraag-Is het mogelijk om een statisch/permanent IP adres aan de computer toe te wijzen die ASA als DHCP-server gebruikt?

Antwoord: Het is niet mogelijk om PIX/ASA te gebruiken.

Vraag-Is het mogelijk om DHCP-adressen aan specifieke MAC-adressen op ASA te verbinden?

Antwoord: Nee, het is niet mogelijk.

Gerelateerde informatie

- Ondersteuning van PIX-security applicatie

- Opdrachtreferenties van Cisco Secure PIX-firewall

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems