Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Procedure

Verifiëren

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft stapsgewijze instructies om een FirePOWER Chassis Manager (FCM) op FirePOWER 4100/9300-platforms te registreren naar een Smart Software Manager (SSM) On-Prem.

Bijgedragen door Tomasz Kmiec, Cisco TAC Engineer.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Firepower Chassis Manager aanFirepower 4100/9300 Series

- Smart Software Manager-op-Prem

- Smart License Model voor FirePOWER-producten

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze software/hardwareversies:

- Firepower Chassis Manager 2.7(1.92)

- Smart Software Manager-op-Prem 7

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle van de in dit document gebruikte apparatuur gestart met een gewist (standaard) configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van een stap begrijpt.

Achtergrondinformatie

Cisco Smart Software Manager On-Prem (voorheen bekend als Cisco Smart Software Manager-satelliet)) is een component van Cisco Smart Licensing die in combinatie met Cisco Smart Software Manager werkt. Het biedt bijna realtime zichtbaarheid en rapportage van de Cisco-licenties die u aanschaft en gebruikt, terwijl u voor beveiligingsgevoelige organisaties een manier biedt om toegang te krijgen tot een subset van Cisco SSM-functionaliteit zonder een directe toepassing te gebruiken internet verbinding om hun installatiebasis te beheren.

Procedure

Zodra u Smart Software Manager On-Prem hebt geregistreerd op uw slimme account, fVolg deze stappen om deze op de FCM te registreren.

Stap 1. Ga op de FCM naar Systeem > Licentie > Startpunt bellen, bewerk en bewaar de instellingen voor startpunt op het adres:

https://[FQDN van on-Prem server]/Transportgateway/services/apparaataanvraagHandler

FQDN van On-Prem server moet overeenkomen met de Hovertreffen Common Name ingesteld op de SSM.

U kunt de geconfigureerde Host Common Name in het SSM On-Prem 7 controleren, in de SSM-beheerwerkruimte loggen en naar het tabblad Security navigeren.

Tip: SSM Host Common Name kan ook worden geverifieerd met behulp van de opdracht OpenSSL-gereedschap openssl s_client-connect [OnPrem Server IP]:443

MCPrT:~ user$ openssl s_client -connect 10.48.23.171:443

CONNECTED(00000003)

depth=2 O = Cisco, CN = Cisco Licensing Root CA

verify error:num=19:self signed certificate in certificate chain

verify return:0

---

Certificate chain

0 s:/CN=CiscoSat7.cscotaclab.com/OU=TC/C=US/O=Cisco

i:/C=US/O=Cisco/CN=TG SSL CA

1 s:/C=US/O=Cisco/CN=TG SSL CA

i:/O=Cisco/CN=Cisco Licensing Root CA

2 s:/O=Cisco/CN=Cisco Licensing Root CA

i:/O=Cisco/CN=Cisco Licensing Root CA

---

[...]

Opmerking: In geval van verandering van Host Common Name via SSM GUI, dient u SSM te synchroniseren met de OnPrem-account op de Cisco Licensing-pagina met een van de 2 synchronisatieopties:

1. Online op aanvraag: gaat ervan uit dat er een internetverbinding is en dat deze nu via Full Synchronization gebeurt.

2. Handleiding op verzoek: wordt uitgevoerd via Handmatige synchronisatie > Full Synchronization

Zorg ervoor dat FQDN is opgelost door het DNS-server ingesteld op FCM.

Tip: Op de FCM CLI kan de rechabiliteit van SSM worden gecontroleerd vanaf het niveau van de lokale overheid

FPR4110# connect local-mgmt

FPR4110(local-mgmt)# ping CiscoSat7.cscotaclab.com

PING CiscoSat7.cscotaclab.com (10.48.23.171) from 10.62.148.38 eth0: 56(84) bytes of data.

64 bytes from 10.48.23.171: icmp_seq=1 ttl=53 time=47.9 ms

64 bytes from 10.48.23.171: icmp_seq=2 ttl=53 time=47.9 ms

Stap 2. Meld u aan bij het SSM On-Prem 7 Licentie-werkruimte en navigeer naar Smart Licensing > Inventory > General.

Stap 3. Selecteren Nieuwe Token om een token op te slaan.

Stap 4. Voer een beschrijving in, verlooptijd voor een token en selecteer Token maken.

Stap 5. Kopieert het token naar het klembord.

Stap 6. Navigeren naar FCM Systeem > Licentie > Smart License, plak het token en selecteer Registreren.

Verifiëren

De licentiestatus kan worden bevestigd wanneer u naar systeem navigeert > Licentiesing > Smart License of voer de opdracht show licentietechnicus in op FCM CLI:

FPR4110# show license techsupport

Smart Licensing Tech Support info

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: _satellite_server

Virtual Account: Default

Export-Controlled Functionality: ALLOWED

Initial Registration: SUCCEEDED on Feb 03 2020 20:50:39 CET

Last Renewal Attempt: None

Next Renewal Attempt: Aug 01 2020 21:50:39 CEST

Registration Expires: Nov 02 2020 09:37:25 CET

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Feb 03 2020 20:50:44 CET

Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Feb 03 2020 20:50:44 CET

Next Communication Attempt: Mar 04 2020 20:50:44 CET

Communication Deadline: May 03 2020 21:47:43 CEST

[...]

Gerelateerde informatie

- Overzicht van slimme licenties

- Firepower 4100/9300 FXOS-configuratiegids voor FirePOWER-chassis Manager

- Smart Software Manager-on-Prem gebruikershandleiding