Inhoud

vraag

Omgeving

Symptomen

veronderstellingen

Oplossing

vraag

Waarom ontving ik een fout wanneer ik een Cisco e-mail security applicatie (ESA) C350-configuratiebestand in een C370 laadde?

Omgeving

Een C350 vervangen door een nieuwe C370.

Symptomen

Er wordt een soortgelijke fout ontvangen wanneer u probeert het configuratiebestand te migreren van een C350 naar een C370.

"Configuration file was not loaded. Parse Error on  element

"ethernet_settings"line number 79 column 22 with value

"Data 3": Ethernet interface Data 3 not configured."

veronderstellingen

Dit artikel gaat ervan uit dat u probeert een C350 te vervangen door een C370, waar beide apparaten dezelfde versie van AsyncOS draaien.

Oplossing

De bovenstaande fout wordt ontvangen omdat uw C350-configuratiebestand geen bepalingen bevat voor de extra fysieke interface (Data 3) van het C370-hardwareplatform. Als tijdelijke oplossing volgt u de onderstaande stappen.

1. Verkrijg een XML kopie van het configuratiebestand van uw C350.

2. Open het XML-bestand met Wordpad of een andere teksteditor.

3. Scrolt naar het *Network Configuration*-gedeelte van het bestand.

4. Voeg het volgende toe aan het gedeelte "<poorten>":

<port_interface>

<port_name>Data 3</port_name>

<direct>

<jack>Data 3</jack>

<jack_mtu>1500</jack_mtu>

</direct>

</port_interface>

5. Voeg het volgende toe aan het gedeelte "<Ethernet instellingen>";<Ethernet>

<ethernet>

<ethernet_interface>Data 3</ethernet_interface>

<media>autoselect</media>

<media_opt></media_opt>

<macaddr></macaddr>

</ethernet>

6. Sla het configuratiebestand op.

7. Laad deze aangepaste versie van het configuratiebestand in de C370.