Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Inleiding

In dit document wordt de betekenis van "geverifieerd nr." op de inkomende TCP-verbindingen beschreven.

Achtergrondinformatie

Hier is een voorbeeld van een logbericht dat "is geverifieerd":

Wed Nov 17 10:00:20 2004 Info: New SMTP ICID 353419258 interface

PublicNet(10.111.123.234) address 103.102.100.99 reverse dns

host unknown verified no

De logberichten van dit type geven het volgende aan:

1. Het IP-adres wil niet terugkeren naar een volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN).

2. De hostname uit de omgekeerde resolutie wordt niet doorgestuurd naar hetzelfde IP-adres als een verbinding wordt gemaakt.

Deze voorwaarde wordt vaak gezien voor ISP's met slecht onderhouden DNS-records.

Deze voorwaarde zal er doorgaans niet toe leiden dat de postlevering mislukt.

De klanten van Cisco kunnen berichten van domeinen met DNS kwesties gooien of blokkeren.