Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Wat is het maximale aantal machines dat wordt ondersteund in een gecentraliseerde beheerscluster?

Inleiding

In dit document wordt het maximale aantal apparaten beschreven dat wordt ondersteund in een Gecentraliseerde Management Cluster.

Voorwaarden

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco e-mail security applicatie en alle versies van AsyncOS.

Wat is het maximale aantal machines dat wordt ondersteund in een gecentraliseerde beheerscluster?

Om optimale prestaties te bereiken, raadt Cisco aan dat gebruikers om het even welke cluster tot 20 apparaten of minder beperken.