Inhoud

Inleiding

Probleem

Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft een probleem dat u hebt ondervonden wanneer u probeert de Cisco adaptieve security applicatie (ASA) te verbeteren naar versie 8.4.7 of hoger of naar versie 9.1.3 of hoger. Het verschaft ook het upgradepad dat het probleem oplost.

Probleem

Wanneer u een ASA-upgrade naar deze versies probeert te realiseren:

- Versie 8.4.7 of latere versies in de coderingslijn 8.4

- Versie 9.1.3 of hoger

u ontvangt deze foutmelding:

No Cfg structure found in downloaded image file

Dit foutbericht wordt gegenereerd omdat de bestandsstructuur voor de ASA binaire afbeeldingen zijn gewijzigd in zowel versie 8.4.7 als versie 9.1.3. Er is een specifiek upgradepad dat u moet volgen.

Oplossing

Volg dit upgradeproces van de versie:

1. Pak de huidige versie vast in de kolom Huidige ASA-afbeelding.

2. upgrade naar de versie in de kolom Eerste upgrade.

3. upgrade naar een van de versies in de kolom Eindupgrade:

Huidige ASA-afbeelding

Eerste upgrade

Laatste upgrade

8.2.x

8.4.6

8.4.7 of hoger, 9.1.3 of hoger

8.3.x

8.4.6

8.4.7 of hoger, 9.1.3 of hoger

8.4.1 t/m 8.4.4.10

8.4.6, 9.0.2

8.4.7 of hoger, 9.1.3 of hoger

8.5.x

9.0.2

9.1.3 of hoger

8.6.1

9.0.2

9.1.3 of hoger

9.0.1

9.0.2

9.1.3 of hoger

9.0.1.1 en later

(in plaats van 9.0.2 en later)

Niet van toepassing

9.1.3 of hoger

9.1.1

9.1.2

9.1.3 of hoger

9.1.1.1 en later

Niet van toepassing

9.1.3 of hoger

Opmerking: Als u een upgrade uitvoert naar een definitieve versie die later is dan versie 8.4.7 of versie 9.1.3, is hetzelfde proces van toepassing. Vervang de 8.4.7- of 9.1.3-afbeelding in de kolom Eindupgrade met de definitieve versie waartegen u een upgrade zult uitvoeren.