Inleiding

Dit document beschrijft hoe de grootte van de Memory pool moet worden opgelost als dit document niet geldig is. Het bereik van de foutmelding 2 tot 512 op de Cisco adaptieve security applicatie (ASA).

Probleem

Wanneer u de url-block url-mempool 10240 opdracht in de ASA in Multiple Mode ingaat, ontvangt u deze foutmelding:

ciscoasa(config)# url-block url-mempool 10240

Memory pool size is not valid

Allowed range from 2 to 512

Oplossing

De maximale URL buffer memory pool (url-mempool) is op de ASA ingesteld op 10.240 KB in Single Mode. In meerdere modi kan elke context echter slechts een maximum van 512 KB hebben dat aan het url-mempool wordt toegewezen. Deze maximumwaarde wordt hardcodeerd en kan niet worden gewijzigd.

Opmerking: De maximaal toegestane URL-grootte (ingesteld met de opdracht url-block url-size) moet kleiner zijn dan de url-mempool-grootte. Als resultaat, voordat je de waarde van de url-size verhoogt, moet je de waarde van het url-mempool verhogen, afhankelijk van de modus waarin de ASA draait.

Gerelateerde informatie

- ASA FAQ: Kan een transparante modus ASA worden ingesteld zonder IP-adres in de bruggroep?

- ASA FAQ: Kan ik meer statische NAT-ingangen dan het maximum aantal gelijktijdige verbindingen voor het gegeven platform configureren?

- ASA 5500 Series adaptieve security applicatie FAQ