Inhoud

Inleiding

Voordat u begint

Conventies

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Netwerkdiagram

De Microsoft Windows 2000-server configureren om met Cisco-apparaten te werken

Taken die worden uitgevoerd

Stapsgewijze instructies

De Cisco-apparaten configureren

Cisco 3640 router configureren

PIX configureren

De VPN-concentratie configureren 3000

De VPN 5000-concentratie configureren

Verifiëren

Problemen oplossen

Opdrachten voor troubleshooting

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document toont aan hoe u een IPSec-tunnel met pre-gedeelde sleutels kunt vormen om zich aan 2 privé netwerken aan te sluiten: een privaat netwerk (192.168.l.X) binnen een Cisco-apparaat en een privaat netwerk (10.32.50.X) binnen de Microsoft 2000-server. We gaan ervan uit dat het verkeer van binnen het Cisco-apparaat en binnen de Cisco-server van 2000 naar het internet (hier weergegeven door de 172.18.124.X-netwerken) toeneemt voordat u deze configuratie start.

U vindt uitgebreide informatie over het configureren van de Microsoft Windows 2000-server op de Microsoft website: http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q252/7/35.ASP

Voordat u begint

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Voorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Deze configuraties zijn ontwikkeld en getest met behulp van de onderstaande software- en hardwareversies.

- Microsoft Windows 2000 Server 5.0.2195

- Cisco 3640 router met Cisco IOS® softwarerelease c3640-ik2o3s-mz.121-5.T.bin

- Cisco Secure PIX-firewall met PIX-softwarerelease 5.2.1

- Cisco VPN 3000 Concentrator met VPN 3000 Concentrator-software versie 2.5.2.F

- Cisco VPN 5000 Concentrator met VPN 5000 Concentrator-software versie 5.2.19

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

Netwerkdiagram

Dit document gebruikt de netwerkinstellingen die in het onderstaande schema zijn weergegeven.

De Microsoft Windows 2000-server configureren om met Cisco-apparaten te werken

Taken die worden uitgevoerd

In dit diagram worden de taken weergegeven die in de serverconfiguratie van Microsoft Windows 2000 zijn uitgevoerd:

Stapsgewijze instructies

Nadat u de configuratie-instructies op de Microsoft website hebt gevolgd, gebruikt u de volgende stappen om te controleren of uw configuratie met Cisco-apparaten kan werken. Opmerkingen en wijzigingen worden genoteerd met de schermopnamen.

1. Klik op Start > Run > secpol.msc op de Microsoft Windows 2000 Server en controleer de informatie op de volgende schermen.

Nadat de instructies op de Microsoft website werden gebruikt om een server van 2000 te configureren werd de volgende tunnelinformatie weergegeven.

Opmerking: De voorbeeldregel wordt "to_cisco" genoemd.

2. Deze voorbeeldregel bevat twee filters: Microsoft-Cisco en Cisco-Microsoft.

3. Selecteer de beveiligingsregel van Cisco-Microsoft IP en klik vervolgens op Bewerken om de IP-filterlijsten te bekijken/toevoegen of bewerken.

4. Het tabblad General > Advanced heeft de IKE-levensduur (480 minuten = 28800 seconden):

5. Het tabblad General > Advanced > Methods heeft de IKE-encryptiemethode (DES), IKE hashing (SHA1) en de groep Diffie-Helman (Laag(1)):

6. Elk filter heeft 5 tabbladen:

1. Verificatiemethoden (PreShared keys voor internet Key Exchange [IKE]):

2. Type verbinding (LAN):

3. Filteractie (IPSec):

Selecteer Filteractie > IPSec-tunnel > Bewerken > Bewerken en klik op Aangepaste:

Klik op Instellingen - IPSec-transformaties en IPSec-levensduur:

4. IP-filterlijst - bron- en doelnetwerken die moeten worden versleuteld:

Voor Cisco-Microsoft:

Voor Microsoft-Cisco:

5. Tunnel instelling - encryptie-peers:

Voor Cisco-Microsoft:

Voor Microsoft-Cisco:

De Cisco-apparaten configureren

Configureer de router, PIX en VPN-concentrators van Cisco zoals in de onderstaande voorbeelden wordt weergegeven.

- Cisco 3640 router

- PIX

- VPN 3000 Concentrator

- VPN 5000 Concentrator

Cisco 3640 router configureren

Cisco 3640 router

Current configuration : 1840 bytes

!

version 12.1

no service single-slot-reload-enable

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname moss

!

logging rate-limit console 10 except errors

!

ip subnet-zero

!

no ip finger

!

ip audit notify log

ip audit po max-events 100

!

crypto isakmp policy 1

!--- The following are IOS defaults so they do not appear: !--- IKE encryption method

encryption des

!--- IKE hashing

hash sha

!--- Diffie-Hellman group

group 1

!--- Authentication method

authentication pre-share

!--- IKE lifetime

lifetime 28800

!--- encryption peer

crypto isakmp key cisco123 address 172.18.124.157

!

!--- The following is the IOS default so it does not appear: !--- IPSec lifetime

crypto ipsec security-association lifetime seconds 3600

!

!--- IPSec transforms

crypto ipsec transform-set rtpset esp-des esp-md5-hmac

!

crypto map rtp 1 ipsec-isakmp

!--- Encryption peer

set peer 172.18.124.157

set transform-set rtpset

!--- Source/Destination networks defined

match address 115

!

call rsvp-sync

!

interface Ethernet0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ip nat inside

half-duplex

!

interface Ethernet0/1

ip address 172.18.124.35 255.255.255.240

ip nat outside

half-duplex

crypto map rtp

!

ip nat pool INTERNET 172.18.124.35 172.18.124.35 netmask 255.255.255.240

ip nat inside source route-map nonat pool INTERNET

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.124.36

no ip http server

!

access-list 101 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 10.32.50.0 0.0.0.255

access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any

!--- Source/Destination networks defined

access-list 115 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 10.32.50.0 0.0.0.255

access-list 115 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any

route-map nonat permit 10

match ip address 101

!

line con 0

transport input none

line 65 94

line aux 0

line vty 0 4

!

end

PIX configureren

PIX

PIX Version 5.2(1)

nameif ethernet0 outside security0

nameif ethernet1 inside security100

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

hostname pixfirewall

fixup protocol ftp 21

fixup protocol http 80

fixup protocol h323 1720

fixup protocol rsh 514

fixup protocol smtp 25

fixup protocol sqlnet 1521

fixup protocol sip 5060

names

!--- Source/Destination networks defined

access-list 115 permit ip 192.168.1.0 255.255.255.0 10.32.50.0 255.255.255.0

access-list 115 deny ip 192.168.1.0 255.255.255.0 any

pager lines 24

logging on

no logging timestamp

no logging standby

no logging console

no logging monitor

no logging buffered

no logging trap

no logging history

logging facility 20

logging queue 512

interface ethernet0 auto

interface ethernet1 10baset

mtu outside 1500

mtu inside 1500

ip address outside 172.18.124.35 255.255.255.240

ip address inside 192.168.1.1 255.255.255.0

ip audit info action alarm

ip audit attack action alarm

no failover

failover timeout 0:00:00

failover poll 15

failover ip address outside 0.0.0.0

failover ip address inside 0.0.0.0

arp timeout 14400

!--- Except Source/Destination from Network Address Translation (NAT):

nat (inside) 0 access-list 115

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.124.36 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h323 0:05:00

sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

aaa-server RADIUS protocol radius

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server community public

no snmp-server enable traps

floodguard enable

sysopt connection permit-ipsec

no sysopt route dnat

!--- IPSec transforms

crypto ipsec transform-set myset esp-des esp-md5-hmac

!--- IPSec lifetime

crypto ipsec security-association lifetime seconds 3600

crypto map rtpmap 10 ipsec-isakmp

!--- Source/Destination networks

crypto map rtpmap 10 match address 115

!--- Encryption peer

crypto map rtpmap 10 set peer 172.18.124.157

crypto map rtpmap 10 set transform-set myset

crypto map rtpmap interface outside

isakmp enable outside

!--- Encryption peer

isakmp key ******** address 172.18.124.157 netmask 255.255.255.240

isakmp identity address

!--- Authentication method

isakmp policy 10 authentication pre-share

!--- IKE encryption method

isakmp policy 10 encryption des

!--- IKE hashing

isakmp policy 10 hash sha

!--- Diffie-Hellman group

isakmp policy 10 group 1

!--- IKE lifetime

isakmp policy 10 lifetime 28800

telnet timeout 5

ssh timeout 5

terminal width 80

Cryptochecksum:c237ed11307abea7b530bbd0c2b2ec08

: end

De VPN-concentratie configureren 3000

Gebruik de menuopties en de parameters die hieronder worden weergegeven om de VPN-centrator zo nodig te configureren.

- Als u een IKE-voorstel wilt toevoegen, selecteert u Configuration > System > Tunneling Protocols > IPSec > IKE-voorstellen > Add a voorstel.

Proposal Name = DES-SHA

!--- Authentication method

Authentication Mode = Preshared Keys

!--- IKE hashing

Authentication Algorithm = SHA/HMAC-160

!--- IKE encryption method

Encryption Algorithm = DES-56

!--- Diffie-Hellman group

Diffie Hellman Group = Group 1 (768-bits)

Lifetime Measurement = Time

Date Lifetime = 10000

!--- IKE lifetime

Time Lifetime = 28800

- Om de LAN-to-LAN tunnel te definiëren, selecteert u Configuration > System > Tunneling-protocollen > IPSec LAN-to-LAN.

Name = to_2000

Interface = Ethernet 2 (Public) 172.18.124.35/28

!--- Encryption peer

Peer = 172.18.124.157

!--- Authentication method

Digital Certs = none (Use Pre-shared Keys)

Pre-shared key = cisco123

!--- IPSec transforms

Authentication = ESP/MD5/HMAC-128

Encryption = DES-56

!--- Use the IKE proposal

IKE Proposal = DES-SHA

Autodiscovery = off

!--- Source network defined

Local Network

Network List = Use IP Address/Wildcard-mask below

IP Address 192.168.1.0

Wildcard Mask = 0.0.0.255

!--- Destination network defined

Remote Network

Network List = Use IP Address/Wildcard-mask below

IP Address 10.32.50.0

Wildcard Mask 0.0.0.255

- Als u de beveiligingsassociatie wilt wijzigen, selecteert u Configuration > Policy Management > Traffic Management > Security Associations > Wijzigen.

SA Name = L2L-to_2000

Inheritance = From Rule

IPSec Parameters

!--- IPSec transforms

Authentication Algorithm = ESP/MD5/HMAC-128

Encryption Algorithm = DES-56

Encapsulation Mode = Tunnel

PFS = Disabled

Lifetime Measurement = Time

Data Lifetime = 10000

!--- IPSec lifetime

Time Lifetime = 3600

Ike Parameters

!--- Encryption peer

IKE Peer = 172.18.124.157

Negotiation Mode = Main

!--- Authentication method

Digital Certificate = None (Use Preshared Keys)

!--- Use the IKE proposal

IKE Proposal DES-SHA

De VPN 5000-concentratie configureren

VPN 5000 Concentrator

[ IP Ethernet 1:0 ]

Mode = Routed

SubnetMask = 255.255.255.240

IPAddress = 172.18.124.35

[ General ]

IPSecGateway = 172.18.124.36

DeviceName = "cisco"

EthernetAddress = 00:00:a5:f0:c8:00

DeviceType = VPN 5002/8 Concentrator

ConfiguredOn = Timeserver not configured

ConfiguredFrom = Command Line, from Console

[ IP Ethernet 0:0 ]

Mode = Routed

SubnetMask = 255.255.255.0

IPAddress = 192.168.1.1

[ Tunnel Partner VPN 1 ]

!--- Encryption peer

Partner = 172.18.124.157

!--- IPSec lifetime

KeyLifeSecs = 3600

BindTo = "ethernet 1:0"

!--- Authentication method

SharedKey = "cisco123"

KeyManage = Auto

!--- IPSec transforms

Transform = esp(md5,des)

Mode = Main

!--- Destination network defined

Peer = "10.32.50.0/24"

!--- Source network defined

LocalAccess = "192.168.1.0/24"

[ IP Static ]

10.32.50.0 255.255.255.0 VPN 1 1

[ IP VPN 1 ]

Mode = Routed

Numbered = Off

[ IKE Policy ]

!--- IKE hashing, encryption, Diffie-Hellman group

Protection = SHA_DES_G1

Configuration size is 1088 out of 65500 bytes.

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om problemen op te lossen in uw configuraties.

Opdrachten voor troubleshooting

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

Opmerking: Voordat u debug-opdrachten afgeeft, raadpleegt u Belangrijke informatie over debug-opdrachten.

Cisco 3640 router

- debug - crypto motor - toont debug - berichten over crypto motoren, die encryptie en decryptie uitvoeren.

- debug crypto isakmp - Geeft berichten over IKE gebeurtenissen weer.

- debug van crypto ipsec - Geeft gebeurtenissen van IPSec weer.

- toon crypto isakmp sa - laat alle huidige IKE security associaties (SA's) bij een peer zien.

- toon crypto ipsec sa - toont de instellingen die door huidige veiligheidsassociaties worden gebruikt.

- duidelijke crypto isakmp - (vanaf de configuratiemodus) reinigt alle actieve IKE-verbindingen.

- duidelijke crypto sa - (van configuratiewijze) verwijdert alle IPSec security associaties.

PIX

- debug crypto ipsec - toont de IPSec-onderhandelingen van fase 2.

- debug crypto isakmp - toont de onderhandelingen over fase 1 van de Internet Security Association en Key Management Protocol (ISAKMP).

- debug-encryptie - Geeft het versleutelde verkeer weer.

- toon crypto ipsec sa - toont de fase 2 veiligheidsassociaties .

- toon crypto isakmp sa - toont de fase 1 veiligheidsassociaties .

- duidelijke crypto isakmp - (van configuratie mode) Clears Internet Key Exchange (IKE) - veiligheidsassociaties.

- duidelijke crypto ipsec sa - (van configuratie mode) reinigt IPSec security associaties.

VPN 3000 Concentrator

- - Start het VPN 3000 Concentrator-debug door Configuration > System > Events > Classes > Change (Severity to Log=1-13, Severity to Console=1-3) te selecteren: IKE, IKEDBG, IKEDECODE, IPSEC, IPSECDBG, IPSECDECODE

- - Het logbestand van de gebeurtenis kan worden gewist of opgehaald door de optie Monitoring > Event Log te selecteren.

- - Het LAN-to-LAN tunnelverkeer kan worden gevolgd bij bewaking > sessies.

- - De tunnel kan worden geklaard in Beheer > Zessies beheren > LAN-to-LAN sessies > Handelingen - Uitlijning.

VPN 5000 Concentrator

- vpn-traceringstool - Geeft informatie over alle bijbehorende VPN-verbindingen weer, inclusief informatie over de tijd, het VPN-nummer, het echte IP-adres van de peer, de scripts die zijn uitgevoerd en in het geval van een fout, het routine- en regelnummer van de software-code waar de fout is opgetreden.

- vpn statistieken tonen - toont de volgende informatie voor gebruikers, Partners, en het Totaal voor beide. (Voor modulaire modellen bevat de weergave een gedeelte voor elke modulesleuf.) Actief - de huidige actieve verbindingen. In Negot - De huidige onderhandelingsverbindingen. Hoog water - het hoogste aantal gelijktijdige actieve verbindingen sinds de laatste herstart. Totaal uitvoeren - Het totale aantal succesvolle verbindingen sinds de laatste herstart. Tunnel start - het aantal tunnels start. Tunnel OK - het aantal tunnels waarvoor geen fouten waren. Tunnelfout - het aantal tunnels met fouten.

- show vpn statistics breedband - toont onderhandelingsstatistieken van ISAKMP en veel meer actieve verbindingsstatistieken.

Gerelateerde informatie

- Cisco VPN 5000 Series Concentrators end-of-sale aankondiging

- IPsec-netwerkbeveiliging configureren

- Het configureren van Internet Key Exchange-beveiligingsprotocol

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen