Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

X.21-kabelvergadering

X.21 DTE Cable Pinouts (DB-60 tot DB-15)

X.21 DCE-kabelPinouts (DB-60 tot DB-15)

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document worden de X.21-kabelassemblages en -pinnen (Data Terminal Equipment - DTE en Data Communications - DCE) beschreven.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

X.21-kabelvergadering

X.21 DTE Cable Pinouts (DB-60 tot DB-15)

De pijlen in deze tabel geven de signaalrichting aan:

- —> geeft DTE aan DCE

- <— duidt DCE aan op DTE

- — de richting is niet van toepassing

60 inch*1*

Signaal

Beschrijving

Richting

15 inch

Signaal

J1-48 J1-47

GND MODE_2

Sorteergroep

—

—

—

J1-51 J1-52

GND MODE_DCE

Sorteergroep

—

—

—

J1-46

Shield_GND —

enkelvoudig

—

J2-1

GND zetten

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

Verdraaid paar nr. 3

—> —>

J2-2 J2-9

Doorsturen+ doorsturen—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

Verdraaid paar nr. 2

—> —>

J2-3 J2-10

Control+ Control—

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

Verdraaid paar nr. 6

<—

J2-4 J2-11

Ontvang + Ontvang—

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

Verdraaid paar nr. 1

<—

J2-5 J2-12

Indicatie+ Indicatie—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

Verdraaid paar nr. 5

<—

J2-6 J2-13

Timer+ timing—

J1-15 Shield

Control_GND —

Verdraaid paar nr. 4

— —

J2-8 Shield

Controle van BND —

*1* Als er geen sprake is van verbinding, is er geen verbinding.

X.21 DCE-kabelPinouts (DB-60 tot DB-15)

60 inch*1*

Signaal

Beschrijving

Richting

15 inch

Signaal

J1-48 J1-47

GND MODE_2

Sorteergroep

—

—

—

J1-46

Shield_GND

enkelvoudig

—

—

—

J1-46

Shield_GND —

enkelvoudig

—

J2-1

GND zetten

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

Verdraaid paar nr. 6

<—

J2-2 J2-9

Doorsturen+ doorsturen—

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

Verdraaid paar nr. 1

<—

J2-3 J2-10

Control+ Control—

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

Verdraaid paar nr. 3

—> —>

J2-4 J2-11

Ontvang + Ontvang—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

Verdraaid paar nr. 2

—> —>

J2-5 J2-12

Indicatie+ Indicatie—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

Verdraaid paar nr. 4

—> —>

J2-6 J2-13

Timer+ timing—

J1-15 Shield

Control_GND —

Verdraaid paar nr. 5

— —

J2-8 Shield

Controle van BND —

*1* Als er geen sprake is van verbinding, is er geen verbinding.

Gerelateerde informatie

- Seriële netwerkmodules aansluiten

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems