Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

EIA/TIA-232 kabelvergadering

EIA/TIA-232 DTE Cable Pinouts (DB-60 tot DB-25)

EIA/TIA-232 DCE Cable Pinouts (DB-60 tot DB-25)

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document worden de kabelassemblages en pinouts van de EIA/TIA-232 (Data Terminal Equipment - DTE and Data Communications Equipment - DCE) beschreven.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

EIA/TIA-232 kabelvergadering

EIA/TIA-232 DTE Cable Pinouts (DB-60 tot DB-25)

Opmerking: de pijlen geven de signaalrichting aan: —> geeft DTE aan DCE, en <— geeft DCE aan DTE.

60 inch*1*

Signaal

Beschrijving

Richting

25 inch

Signaal

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

Sorteergroep

—

—

—

J1-46

GND zetten

enkelvoudig

—

J2-1

GND zetten

J1-41 Shield

TxD/RxD —

Verdraaid paar nr. 5

—> —

J2-2 Shield

RxD —

J1-36 Shield

RxD/TxD —

Verdraaid paar nr. 9

<— —

J2-3 Shield

RxD —

J1-42 Shield

RTS/CTS —

Verdraaid paar nr. 4

—> —

J2-4 Shield

RTS —

J1-35 Shield

CTS/RTS —

Verdraaid paar nr. 10

<— —

J2-5 Shield

CTS —

J1-34 Shield

DSR/DTR —

Verdraaid paar nr. 11

<— —

J2-6 Shield

DSR —

J1-45 Shield

Circuit GND —

Verdraaid paar nr. 1

— —

J2-7 Shield

Circuit GND —

J1-33 Shield

DCD/LL

Verdraaid paar nr. 12

<— —

J2-8 Shield

DCD —

J1-37 Shield

TxC/NIL —

Verdraaid paar nr. 8

<— —

J2-15 Shield

TxC —

J1-38 Shield

TxC/TxCE —

Verdraaid paar nr. 7

<— —

J2-17 Shield

RxC —

J1-44 Shield

L/DCD —

Verdraaid paar nr. 2

—> —

J2-18 Shield

LTST —

J1-43 Shield

DTR/DSR —

Verdraaid paar nr. 3

—> —

J2-20 Shield

DTR —

J1-39 Shield

TxCE/TxC —

Verdraaid paar nr. 6

—> —

J2-24 Shield

TxCE —

*1* Als er geen sprake is van verbinding, is er geen verbinding.

EIA/TIA-232 DCE Cable Pinouts (DB-60 tot DB-25)

Opmerking: de pijlen geven de signaalrichting aan: —> geeft DTE aan DCE, en <— geeft DCE aan DTE.

60 inch*1*

Signaal

Beschrijving

Richting

25 inch

Signaal

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

Sorteergroep

—

—

—

J1-46

GND zetten

enkelvoudig

—

J2-1

GND zetten

J1-36 Shield

RxD/TxD —

Verdraaid paar nr. 9

<— —

J2-2 Shield

TxD —

J1-41 Shield

TxD/RxD —

Verdraaid paar nr. 5

—> —

J2-3 Shield

RxD —

J1-35 Shield

CTS/RTS —

Verdraaid paar nr. 10

<— —

J2-4 Shield

RTS —

J1-42 Shield

RTS/CTS —

Verdraaid paar nr. 4

—> —

J2-5 Shield

CTS —

J1-43 Shield

DTR/DSR —

Verdraaid paar nr. 3

—> —

J2-6 Shield

DSR —

J1-45 Shield

Circuit GND —

Verdraaid paar nr. 1

— —

J2-7 Shield

Circuit GND

J1-44 Shield

L/DCD —

Verdraaid paar nr. 2

—> —

J2-8 Shield

DCD —

J1-39 Shield

TxCE/TxC —

Verdraaid paar nr. 7

—> —

J2-15 Shield

TxC —

J1-40 Shield

NIL/RxC —

Verdraaid paar nr. 6

—> —

J2-17 Shield

RxC —

J1-33 Shield

DCD/LL

Verdraaid paar nr. 12

<— —

J2-18 Shield

LTST —

J1-34 Shield

DSR/DTR —

Verdraaid paar nr. 11

<— —

J2-20 Shield

DTR —

J1-38 Shield

RxC/TxCE —

Verdraaid paar nr. 8

<— —

J2-24 Shield

TxCE —

*1* Als er geen sprake is van verbinding, is er geen verbinding.

Gerelateerde informatie

- Seriële netwerkmodules aansluiten

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems