Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Kabels

Rode kabel

Zwarte kabel

KG84A/Avanti-werkconfiguratie

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat configuratieinformatie over het aansluiten van KG-84A-kabels op Sun seriële poorten en Cisco-gateways met behulp van Codex LSI 24/24 en Avanti 2200 Series synchrone modems.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardwareversies:

- KG-84A-kabels

- Avanti 2200 Series synchrone modems

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Kabels

In dit gedeelte worden de kabels beschreven die nodig zijn om de KG-84A met Cisco of de Sun seriële poorten te verbinden met behulp van de Codex-modem. De haven van Cisco voert een synchrone verbinding uit, en de haven van de Zon is asynchroon.

Rode kabel

RS 232 Kant

KG Side (Rood J3-connector)

insteken

Name

Pincode #

1

Frame Relay

2

2

TD

—>

17

3

RD

<---

6

4

RTS

—>

11

5

CTS

<---

19

6

DSR

<---

51

7

Signaal

1 + 9 + 18 + 46

8

DCD

<---

40

20

DTR

—>

38

De volgende twee zijn nodig voor de synchrone kabel (KG tot Cisco):

15

Tx Clk

15

17

RX Clk

20

Opmerkingen:

- De KG-84A gebruikt differentiële ingangssignalen voor veel signalen. Het is zeer belangrijk dat de pennen 9, 18 en 46 worden vastgemaakt aan pin 1 op de KG-connector (zoals hierboven is getoond). De pennen 9, 18 en 46 zijn de (ongebruikte) andere kant van bepaalde signalen. Sluit ook de pennen 7, 22, 41 of 53 niet aan op de KG-zijde. Dit zijn differentiaalversterkeruitgangen en moeten open-circuits zijn.

- Kabelt de 15-15 en 17-20 verbindingen niet voor het asynchrone verband tussen de KG en de serie van de Zon.

Zwarte kabel

RS 232 Kant

KG Side (Zwarte J2-connector) Vrouw

insteken

Name

Pincode #

1

Frame Relay

2

2

TD

<---

15

3

RD

—>

13

4

RTS

<---

29

5

CTS

—>

27

6

DSR

—>

51

7

Signaal

1+12+28+35+53+22+20+30+18

8

DCD

—>

34

20

DTR

<---

17

Klokjes voor synchroon gebruik:

15

Tx Clk

—>

21

17

RX Clk

—>

19

24

Extend TC

<---

32

KG84A/Avanti-werkconfiguratie

Dit gedeelte heeft een samenvatting van een werkende kabel/configuratie voor het aansluiten van een KG-84A en een Avanti-modem om een synchrone verbinding te vormen. De configuraties en kabels zijn aangetoond om te werken bij het aansluiten van twee Sun seriële poorten volgens het onderstaande schema. De onderstaande link is voor een synchroon circuit.

Sun <=> KG-84A <=> Avanti-modem <=> Avanti-modem <=> KG-84A <=> Sun

RS-232C

Rode zijde, KG-84A

1

2

TX

2

17

RV

3

6

RTS

4

11

CTS

5

19

DSR

6

51

stengel

7

1-9-18-46

DCD

8

40

TxC

15

15

RxC

17

20

DTR

20

38

RS-232C

Rode zijde, KG-84A

1

2

TX

2

15

RV

3

13

RTS

4

29

CTS

5

27

DSR

6

51

stengel

7

1-12-20

DCD

8

34

RxC

17

19

DTR

20

17

24

32

De instellingen van het voorpaneel op de KG-84A zijn als volgt (om de instellingen van de switch te decoderen, zie KG84A documentatie of het voorpaneel op de eenheid):

Parameter

Instelling

Kloktijd

1 - aan de ene zijde 2 - aan de andere zijde

Gegevensmodus

2

Gegevenssnelheid, RX

B4 (wijziging in de juiste waarde)

Gegevenssnelheid, RX

B4 (wijziging in de juiste waarde)

Stapelpuls Intensief

1, +0

Intfc (interface)

1

Sync. Modus

5

Tty Mode

1

Lengte gegevens

Sync (wijziging in de juiste waarde)

Comm-modus

1

De Avanti modems hebben een reeks dip switches in de behuizing. Raadpleeg de modemdocumentatie voor meer informatie over elke optie. Sommige van deze opties zijn essentieel voor een goede werking van de synchrone verbinding; andere kunnen worden aangepast aan de individuele behoeften . Deze switches zijn als volgt geconfigureerd:

Switch

Instelling

S5

HD On (geen RTS-instelling)

S6

CC-INT TC

S7

2 (overeenkomende snelheid met instellingen voor KG en Sun)

S8

Stroomniveau = -30kb (switch 6 kan anders worden ingesteld) CTS-vertraging = 0 (switch 4)

S9

Med. Bereik (Deze instellingen kunnen verschillen voor andere toepassingen) Laag 4W

equalizer-springer: In

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen