Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

CAB-25AS-FDTE-adapter

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat de technische specificaties en bekabelingseisen voor de CAB-25AS-FDTE-adapter.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

CAB-25AS-FDTE-adapter

In deze illustratie is het adapternummer CAB-25AS-FDTE (onderdeelnummer CAB-25AS-FDTE) weergegeven. Deze adapter wordt gebruikt in Cisco 2500-serie, inclusief de serie Access Server (Cisco 2509 tot en met Cisco 2512). Deze adapter heeft een RJ-45-aansluiting aan de ene kant en een vrouwelijke DB-25-aansluiting aan de andere kant.

In deze tabel worden de pennen voor RJ-45, M/F DTE, M/F DCE en MMOD weergegeven:

Kabelkabel

DB-25-adapters

RJ45-pins

M/F DTE-ins

1

4

2

20

3

2

4

7

5

7

6

3

7

6

8

5

De FDTE-adapter die via Cisco beschikbaar is, wordt aangeduid als "Terminal".

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen