Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Stap voor stap Configuratie en inschrijving

Monsterconfiguratie

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft de configuratiestappen die nodig zijn om Cisco Connected Grid-router 1000 (CGR 1000) met Connected Grid-besturingssysteem (CGOS) naar Veldnetwerkdirecteur (FND) te registreren als een veldapparaat. Voordat een router aan de FND is geregistreerd, moet deze voldoen aan verschillende vooraf ingestelde vereisten, waaronder inschrijving in Public Key Infrastructure (PKI) en aangepaste configuratie. Daarnaast zal een geanimeerde voorbeeldconfiguratie worden opgenomen.

Bijgedragen door Ryan Bowman, Cisco TAC Engineer.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- CG-NMS/FND toepassingsserver 1.0 of later geïnstalleerd en actief met web UI-toegang beschikbaar.

- TPS-proxy (Tunnel Provisioning Server) geïnstalleerd en actief.

- Oracle database server geïnstalleerd en correct ingesteld.

- SetupCgms.sh starten minstens één keer met een succesvol eerste db_migraat.

- DHCPv4- en DHCPv6-server(s) al geconfigureerd en beschikbaar bij proxy-instellingen die zijn opgeslagen op de pagina Admin > Provisioning Settings van de FND web User Interface (UI).

- Het device .csv bestand zou al naar het FND geïmporteerd moeten zijn en het apparaat zou in de 'ongekende' status moeten staan.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- FND 3.0.1-36

- Op software gebaseerde SSM (ook 3.0.1-36)

- cgms-tools pakket geïnstalleerd op toepassingsserver (3.0.1-36)

- Alle Linux-servers die RHEL 6.5 draaien

- Alle Windows-servers die Windows Server 2008 R2 Enterprise gebruiken

- CSR 1000v op een VM als head-end router

- CGR-1120/K9 gebruikt als glasvezelrouter (FAR) met CG-OS 4(3)

Tijdens het maken van dit document werd een gecontroleerde FND-labomgeving gebruikt. Hoewel andere implementaties zullen verschillen, dient u alle minimumeisen uit de installatiehandleidingen in acht te nemen.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Stap voor stap Configuratie en inschrijving

1. Configureer de hostname van het apparaat.

2. Het configureren van de domeinnaam.

3. Het configureren van de DNS-server(s).

4. Het instellen en controleren van de tijd/NTP.

5. Breng de cellulaire kaarten en/of Ethernet interfaces op. Zorg ervoor dat alle gewenste interfaces hun IP's hebben en dat de router een gateway van laatste toevlucht heeft.

Om de FND in staat te stellen de Loopback 0-interface succesvol op te zetten, moet deze al met adressen aangemaakt worden. Maak de Loopback 0 interface en controleer of het IPv4- en IPv6-adressen heeft. U kunt IP's van de weg gebruiken omdat zij na tunnelvoorziening zullen worden vervangen.

6. Schakel deze functies in: ntp, crypto zoals, dhcp, tunnel, crypto ipsec virtuele tunnel.

7. Maak uw profiel voor het inschrijven van uw trustpunt (dit is de directe URL voor de Simple certificaatinschrijving Protocol (SCEP) op uw RSA-certificeringsinstantie (CA). Als u een Registratie-instantie gebruikt, is de URL anders):

Router(config)#crypto ca profile enrollment LDevID_Profile

Router(config-enroll-profile)#enrollment url http://networkdeviceenrollmentserver.your.domain.com/CertSrv/mscep/mscep.dll

8. Maak uw vertrouwen en verbind het inschrijvingsprofiel er aan.

Router(config)#crypto ca trustpoint LDevID

Router(config-trustpoint)#enrollment profile LDevID_Profile

Router(config-trustpoint)#rsakeypair LDevID_Keypair 2048

Router(config-trustpoint)#revocation-check none

Router(config-trustpoint)#serial-number

Router(config-trustpoint)#fingerprint xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx

9. Verifieer uw vertrouwen met de SCEP server.

Router(config)#crypto ca authenticate LDevID

Trustpoint CA authentication in progress. Please wait for a response...

2017 Mar  8 19:02:00 %$ VDC-1 %$ %CERT_ENROLL-2-CERT_EN_SCEP_CA_AUTHENTICATE_OK: Trustpoint LDevID: CA certificates(s) authenticated.

10. Voer uw trustpunt in in de openbare sleutelinfrastructuur (PKI).

Router(config)#crypto ca enroll LDevID

Create the certificate request ..

Create a challenge password. You will need to verbally provide this

password to the CA Administrator in order to revoke your certificate.

For security reasons your password will not be saved in the configuration.

Please make a note of it.

Challenge password:

Re-enter challenge password:

The serial number in the certificate will be: PID:CGR1120/K9 SN:JAF############

Certificate enrollment in progress. Please wait for a response...

2017 Mar  8 19:02:24 %$ VDC-1 %$ %CERT_ENROLL-2-CERT_EN_SCEP_ENROLL_OK: Trustpoint LDevID: Device identity certificate successfully enrolled to CA.

11. Controleer uw ketting.

Router#show crypto ca certificates

12. Configureer de SNMP-parameters die vereist zijn voor Terugbellen om correct te kunnen werken.

Router(config)#snmp-server contact NAME

Router(config)#snmp-server user admin network-admin

Router(config)#snmp-server community PUBLIC group network-operator

13. Het configureren van deze basisinstellingen voor Wireless Local Area Network (WPAN).

Router(config)#interface wpan 4/1

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#panid 5

Router(config-if)#ssid meshssid

Router(config-if)#ipv6 add 2001:db8::1/32

14. Aangezien het FND afhankelijk is van NetConf over HTTPS om FAR's te beheren, kunt u de HTTPS-server inschakelen en op de juiste manier configureren om op poort 8443 te luisteren en verbindingen met PKI te authentiseren.

Router(config)#ip http secure-server

Router(config)#ip http secure-server trustpoint LDevID

Router(config)#ip http secure-port 8443

15. Configureer het oproepprofiel.

Router(config)#callhome

Router(config-callhome)#email-contact email@domain.com

Router(config-callhome)#phone-contact +1-555-555-5555

Router(config-callhome)#streedaddress TEXT

Router(config-callhome)#destination-profile nms

Router(config-callhome)#destination-profile nms format netconf

Router(config-callhome)#destination-profile nms transport-method http

Router(config-callhome)#destination-profile nms http https://tpsproxy.your.domain.com:9120

Router(config-callhome)#enable

16. Sla de configuratie op.

17. Op dit punt hoeft u de router alleen te laden maar als u de registratie handmatig wilt starten zonder opnieuw te laden, kunt u Cgdm configureren:

Router(config)#cgdm

Router(config-cgdm)#registration start trustpoint LDevID

Monsterconfiguratie

Hier is een geanimeerde configuratie die is afgeleid van een CGR1120 net voor een succesvolle ZTD (in deze labomgeving werd de Ethernet2/2 interface gebruikt als de primaire IPSec-tunnelbron):

version 5.2(1)CG4(3)

logging level feature-mgr 0

hostname YOUR-HOSTNAME

vdc YOUR-HOSTNAME id 1

limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094

limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096

limit-resource u4route-mem minimum 9 maximum 9

limit-resource u6route-mem minimum 24 maximum 24

limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58

limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8

feature ntp

feature crypto ike

feature dhcp

feature tunnel

feature crypto ipsec virtual-tunnel

username admin password YOURPASSWORD role network-admin

username Administrator password YOURPASSWORD role network-admin

ip domain-lookup

ip domain-name your.domain.com

ip name-server x.x.x.x

crypto key param rsa label LDevID_keypair modulus 2048

crypto key param rsa label YOUR-HOSTNAME.your.domain.com modulus 2048

crypto ca trustpoint LDevID

enrollment profile LDevID_Profile

rsakeypair LDevID_keypair 2048

revocation-check none

serial-number

fingerprint xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx

crypto ca profile enrollment LDevID_Profile

enrollment url http://x.x.x.x/CertSrv/mscep/mscep.dll

snmp-server contact NAME

snmp-server user Administrator network-admin

snmp-server community public group network-operator

callhome

email-contact ciscotac@cisco.tac.com

phone-contact +1-555-555-5555

streetaddress Here

destination-profile nms

destination-profile nms format netconf

destination-profile nms transport-method http

destination-profile nms http https://tpsproxy.your.domain.com:9120 trustpoint LDevID

destination-profile nms alert-group all

enable

ntp server x.x.x.x

ntp server x.x.x.x

crypto ike domain ipsec

vrf context management

vlan 1

service dhcp

ip dhcp relay

line tty 1

line tty 2

interface Dialer1

interface Ethernet2/1

interface Ethernet2/2

ip address x.x.x.x/30

no shutdown

interface Ethernet2/3

interface Ethernet2/4

interface Ethernet2/5

interface Ethernet2/6

interface Ethernet2/7

interface Ethernet2/8

interface loopback0

ip address 1.1.1.1/32

ipv6 address 2001:x:x::80/128

interface Serial1/1

interface Serial1/2

interface Wpan4/1

no shutdown

panid 20

ssid austiniot

ipv6 address 2001:db8::1/32

interface Wifi2/1

clock timezone CST -6 0

clock summer-time CST 2 Sun Mar 02:00 1 Sun Nov 02:00 60

line console

line vty

boot kickstart bootflash:/cgr1000-uk9-kickstart.5.2.1.CG4.3.SPA.bin

boot system bootflash:/cgr1000-uk9.5.2.1.CG4.3.SPA.bin

ip route 0.0.0.0/0 x.x.x.x

feature scada-gw

scada-gw protocol t101

scada-gw protocol t104

ip http secure-port 8443

ip http secure-server trustpoint LDevID

ip http secure-server

cgdm

registration start trustpoint LDevID

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.