Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Waarom gebruiken we Pointers?

Wat is een NEWPTR?

Probleemoplossing voor NEWPTR’s

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document legt de voorwaarden uit waaronder een Cisco Packet over SONET (POS) router-interface de New Pointer (NEWPTR) fout-teller verhoogt, zoals weergegeven in de opdrachtoutput van de show controller.

Een NEWPTR-gebeurtenis definieert het aantal keer dat een SONET-framer een nieuwe pointer waarde geldig maakt, zoals aangegeven in de H1- en H2-bytes van de SONET-overhead. Dit document legt uit hoe het SONET-protocol gebruik maakt van pointers en de H1- en H2-bytes om de lading in het SONET-frame te laten zweven.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Pad-, sectie- en lijnlagen van de SONET-transporthiërarchie. Raadpleeg Een kort overzicht van SONET-technologie voor meer informatie.

- Structuur van een SONET frame, inclusief de locatie van de Synchronous Payload Envelope (SPE). Raadpleeg het gedeelte Ingesloten en gekanaliseerde SONET interfaces op Cisco routers voor meer informatie.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Raadpleeg de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Waarom gebruiken we Pointers?

SONET interfaces verzenden elke 125 microseconden een frame. Elk frame bevat 810 bytes. Daarom wordt het SONET Synchronous Transport Signal (STS)-1 bit Rate berekend zoals hier getoond:

810 bytes/frame x 8000 frames/second = ~51,840,000 bits/second

Met zulke hoge bit rates biedt een pointer een belangrijk voordeel. Hier is een eenvoudig netwerkdiagram om dit voordeel te illustreren:

In dit scenario moet router A gegevens naar router C doorgeven. De frames komen van A terug wat in het midden van de 125-microseconde periode van een frame. B moet de gegevens doorsturen die A stuurt. B stuurt de gegevens van de invoerpoort die aan A is gekoppeld naar de uitvoerpoort die aan C. B is gekoppeld, nu twee opties:

- B kan het frame vanuit A bufferen en wachten tot het volgende 125 microseconde interval. B kan dan het begin van het frame van A uitlijnen op de eerste lading vóór het SONET frame.

- In plaats hiervan kan B het frame onmiddellijk vanuit A in het huidige interval verzenden. In dit geval moet B een muisaanwijzer gebruiken om de bytepositie aan te geven waarin het frame vanaf A werkelijk start. Daarom begint de data overal binnen de payload envelop. Dit concept heet 'zwevende lading'.

Meestal maken SONET-apparaten gebruik van zwevende lading, hoewel sommige aanbieders ervoor kiezen inkomende frames op te slaan. Hier zijn de voordelen van een zwevende lading:

- U kunt een toename van de transmissievertraging voorkomen.

- U hoeft geen apparaten met grote hoeveelheden pakketbuffers aan te schaffen om de hangende frames op te slaan.

Een muisaanwijzer maakt het fundamenteel mogelijk asynchrone bewerkingen te onderhouden binnen een synchrone omgeving. Feitelijke lading wordt asynchrone gegenereerd, maar het SONET frame wordt tegelijkertijd verzonden. Het SONET frame wordt altijd verzonden met een vaste en constante snelheid en bevat ook reële gegevens of een FormFiller.

Wat is een NEWPTR?

Wanneer een Cisco POS interface een nieuwe SONET muiswijzer valideert, verhoogt de interface de NEWPTR teller. De binaire waarde in de H1 en H2 bytes van de lijn overhead sectie wijst op de toename in de NEWPTR teller.

Deze tabel illustreert de overhead bytes van elk van de drie lagen SONET en de locatie van de H1 en H2 bytes in de regel overhead:

Pad overhead

Sectie Overhead

A1-opmaak

A2-opmaak

A3-vormgeving

J1 Trace

B1 BIP-8

E1 bestellingen

E1 gebruiker

B3 BIP-8

D1-datacommunicatie

D2-datacommunicatie

D3-datacommunicatie

C2-signaallabel

Lijnoverhead

H1 Pointer

H2 Pointer

H3 Pointer-actie

G1 Padstatus

B2 BIP-8

K1

K2

F2-gebruikerskanaal

D4-datacommunicatie

D5-datacommunicatie

D5-datacommunicatie

H4-indicatielampje

D7 Data Com

D8 Data Com

D9 Data Com

Z3-groei

D10-datacommunicatie

D11-datacommunicatie

D12-datacommunicatie

Z4-groei

S1/Z1 sync-status/groei

M0 of M1/Z2 REI-L groei

E2 Orderbedrading

Z5-modemverbinding

De H1- en H2-bytes vormen een 16-bits veld, zoals hier wordt geïllustreerd:

Deze tabel legt uit hoe deze bitposities worden gedefinieerd.

Bit Positie

Definitie

verklaring

Bits 1 - 4

Nieuwe gegevensvlag (NDF)

- Ingesteld op 0110 tijdens normaal gebruik. Een waarde van 0110 geeft aan dat de waarde van het veld Pointer geldig is.

- Ingesteld op 1001 (omgekeerd op 1010) om aan te geven dat de vorige pointer waarde niet meer geldig is en dat het veld Pointer nu de juiste nieuwe waarde heeft.

- Alle andere waarden zijn niet gedefinieerd.

Bits 5 - 6

voorbehouden

- Standaard ingesteld op 00.

bit 7 - 16

10-bits muisaanwijzer

- Instellen op nul om aan te geven dat de SPE begint in rij 4, kolom 4, onmiddellijk na de H3-byte.

- Ingesteld op 87 om aan te geven dat de SPE begint in rij 5, kolom 4, onmiddellijk na de K2-overheadbyte.

- Stel in op 522 met Cisco POS-routerinterfaces.

Opmerking: Een aaneengekoppeld frame (bijvoorbeeld een STS-3c-signaal) gebruikt alleen de muisbits van het eerste STS-1-frame. De tweede en derde reeks H1- en H2-bytes bevatten de waarden van de aaneenschakelingsindicator van 10010011 en 1111111.

Een SONET-framer valideert een nieuwe waarde van H1 of H2-muisaanwijzer onder deze voorwaarden:

- De NDF-bits worden omgekeerd.

- De link initialiseert.

- De interface sluit een alarmconditie af.

- Door de configuratie wordt een deel van de boiler hersteld.

Probleemoplossing voor NEWPTR’s

Wanneer een Cisco POS-interface een ongeldige muiswaarde of een overtollig aantal NDF-enabled-indicaties detecteert, verklaart de interface een Pad Loss of Pointer (PLOP)-alarm.

router#show controller pos 3/1

POS3/1

SECTION

LOF = 0         LOS    = 0          BIP(B1) = 0

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0     BIP(B2) = 0

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0     BIP(B3) = 0

LOP = 0          NEWPTR = 768        PSE  = 0     NSE= 1009

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

De specificatie Bellcore GR-253 definieert het SONET-protocol. Hiermee wordt aangegeven dat SONET-links 2000 pointer aanpassingen per seconde moeten tolereren zonder LOP-alarmen (Loss of Pointer). Deze waarde wordt geselecteerd om te voldoen aan de aanbevelingen van het IEEE-document van het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) over Digital Network Synchronization.

Pointer aanpassingen geven aan dat het SONET-netwerk niet gesynchroniseerd is. Een snelle en constante toename van de waarde wijst op aanhoudende tijdproblemen. Om dit probleem op te lossen, evalueert u de klokdistributieboom en de nauwkeurigheid van de meegeleverde klokken met uw provider.

Zorg er bovendien voor dat uw router-eindpunten de juiste klokinstellingen hebben. Deze tabel bevat meer informatie:

Klokinstellingen

Terug naar Terug met Donkere glasvezel of Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM)

Telco Network met Add-Drop Multiplexer (ADM) of MUX

intern

Ja

Nee

interne lijn

Ja

Nee

lijn - intern

Ja

Nee

regel

Nee

Ja

Zie ook Klokinstellingen configureren op POS-routerinterfaces voor meer informatie.

Wanneer een Cisco POS-interface verbinding maakt met een externe Cisco POS-interface via een SONET-netwerk, kan de interface een stijging in de NEWPTR’s melden. Stel in deze configuratie de klokbron in op lijn. Wanneer de klokbron lijn is, moet de transmissie van de Cisco POS interface in fase met de transmissie van het netwerk zijn. Daarom hoeft het netwerk geen verschillen in frequentie met het signaal van het eindpunt te compenseren. Pointer aanpassingen wijzen op een probleem met een netwerkapparaat. Meestal veroorzaakt de noodzaak om off-frekosignalen te compenseren die de ADM's door het SONET netwerk gaan deze pointer aanpassingen.

De NSE (Negative Stuff Event) teller wordt verhoogd wanneer pointer aanpassingen nodig zijn voor een intern gegenereerde klokbron, zoals wordt gebruikt met back-to-back topologieën. Zoals eerder vermeld, overbrengen de de routerinterfaces van Cisco POS een vaste wijzerwaarde van 522. Daarom, in deze topologie, rapporteert uw router weinig, als om het even welke, NEWPTRs.

Gerelateerde informatie

- Een kort overzicht van SONET-technologie

- Het begrijpen van gekanaliseerde en gekanaliseerde SONET interfaces op Cisco routers

- Klokinstellingen configureren op POS-routerinterfaces

- Instituut voor Elektrische en Elektronische ingenieurs

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems