Inhoud

Inleiding

Achtergrond

Monsterconfiguratie

Bekende problemen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document maakt duidelijk hoe routingprotocollen werken via Packet over SONET (POS) interfaces ingesteld als werkende of beschermende leden van APS (Automatic Protection Switching).

Achtergrond

Telecordia specificatie GR-253 en ITU-T G.841 (vervangt G.783) definieert "strikt" SONET APS, die het protocol tussen de Add-Drop Multiplexer (ADM) en de Line Terminating Equipment (LTE) definieert, in dit geval een Cisco-router of switch-poort. GR-253 definieert twee SONET APS-modellen:

- SONET APS 1:1 vereist dat, voor elke werkende (W) lijn, er een bescherming (P) lijn bestaat. Het verkeer dat door de redundantie wordt beschermd, wordt alleen op de beschermingslijn vervoerd wanneer er een storing op de werklijn optreedt. Het is niet gegarandeerd dat de beveiligingslijn het echte verkeer doorgeeft totdat het uiteinde op de hoogte is gebracht van de storing en de daaropvolgende overschakeling.

- SONET Lineaire APS 1+1 vereist dat, voor elke werklijn, er een overtollige beschermingslijn bestaat. Het verkeer wordt gelijktijdig door de werking en de beveiligingslijnen vervoerd.

Cisco 12000 Series implementeert 1+1. In een 1+1-model moeten GR-253 en ITU-T G.783 bruggen worden uitgevoerd op elektrisch niveau en de ADM geeft dezelfde lading door aan de W en P interfaces.

De Cisco 12000 Series APS-implementatie ondersteunt unidirectionele en bidirectionele APS-modi. Gebruik de opdracht aps in één richting om een modus te selecteren. De standaard operationele modus is bidirectioneel, wat betekent dat of W of P op elk moment actief is. De twee netwerkelementen moeten overeenkomen over welk circuit zij moeten ontvangen. Of het W- of P-circuit actief moet zijn, wordt via onderhandelingen tussen de twee NE’s via het P-circuit onderhandeld met behulp van een protocol dat is gedefinieerd in de K1K2-bytes van het SONET-frame. Unidirectionele modus betekent dat de twee NU's onafhankelijk kiezen welk circuit ze willen ontvangen, zonder onderhandeling.

In beide modi ontvangen de W- en P-interfaces dezelfde payload van de ADM - maar er is slechts één geselecteerd of momenteel actief. Alleen de geselecteerde interface verwerkt de lading daadwerkelijk. De gekozen interface wordt gehouden in een "line protocol is down" staat en kan niet deelnemen aan routes of nabijheid. Dat wil zeggen dat de momenteel niet gekozen interface volledig is verwijderd van het Layer 3-beeld.

Een gevolg van de definitie van eenrichtingsmodus is dat het ene NE naar W kan luisteren, terwijl het andere NE naar P luistert. Dit werkt omdat de 1+1 architectuur volledige overbrugging vereist. Dat wil zeggen dat alle lading tegelijkertijd wordt verzonden door de W en P interfaces via elektrische overbrugging. Dit is niet mogelijk voor twee onafhankelijke IP-telefoons die zelfs in afzonderlijke routers kunnen worden gehuisvest. De Cisco 12000 Series POS APS-implementatie voldoet daarom niet aan dit overbruggingsvereiste. Om de unidirectionele modus te ondersteunen, stelt Cisco 12000 Series het Line Alarmindicatielampje (L-AIS) op de momenteel niet-geselecteerde interface in. Aangezien het L-AIS-signaal een APS-trigger is, wordt de ADM op de andere, momenteel geselecteerde interface geforceerd om te switches.

Op de Cisco 12000, 7200 en 7500 serie, betekent deze implementatie dat een switch van de bescherming de APS routers dwingt om nabijheid en routes met de nu gekozen interface te verwijderen en nieuwe nabijheid over de nu geselecteerde interface te vormen. Met andere woorden, IP-verkeer begint alleen op de nieuwe W-interface te stromen na routing-protocol conversie, die zich doorgaans over seconden uitbreidt afhankelijk van de schaal van het netwerk. Alhoewel de APS-switch zelf minder dan 50 ms nodig heeft om te voltooien, zoals vereist, betekent dit allemaal dat de keuze van de interface wordt gewijzigd, wat ten hoogste twee routers (W en P) beïnvloedt. Volledig herstel van IP-verkeer via de nieuw geselecteerde interface vereist dat er nieuwe nabijheid gevormd wordt tussen de pas geselecteerde interface en de Remote-router en dat de resulterende routes verspreid worden naar alle routers die rechtstreeks verbonden zijn met of W of P.

Opmerking: Wanneer de 12000 Series POS-interfaces aan beide uiteinden van het SONET-pad worden gebruikt, wordt Layer 3-convergentie verbeterd door de APS reflector Channel-functie, waarin de nabijheid aan beide uiteinden is afgebroken zonder te wachten tot het hallo pauze-interval is verlopen.

Opmerking: In tegenstelling tot de 12000 en 7x00 reeksen steunt de 10000 reeksen een switch van bescherming tussen a W en p op dezelfde router zonder een verandering in het routingnabijheid. Speciale switchcircuits in de backplane maken deze transparante overboeking mogelijk.

Waarom APS implementeren wanneer het verzenden van convergentietijden meerdere seconden duurt? POS APS (APS over IP) is ontworpen om te beschermen tegen een routerherlading of hardwarefout op de lijnkaart. Op verbinding georiënteerde stemomgevingen hebben milliseconde-overschakeltijden nodig om TDM-oproepen te onderhouden. Echter, milliseconde-overschakeltijden in de connectioneloze wereld van IP gegevenstransport hebben veel minder effect.

Monsterconfiguratie

Dit is een voorbeeld van het op de Cisco 12000-serie zetten van bescherming. Deze configuratie gebruikt Open Snelste Pad (OSPF) en een gedeeld IP-adres per router op de W- en P-interfaces.

Configuratie

interface Loopback0

ip address 192.168.100.100 255.255.255.255

!

interface POS1/0

ip address 192.168.1.2 255.255.255.252

crc 32

clock source internal

aps working 1

pos ais-shut

no keepalive

!

interface POS2/0

description GSR_A Protect to GSR_B Protect

ip address 192.168.1.2 255.255.255.252

crc 32  clock source internal

aps protect 1 192.168.100.100

pos ais-shut  no keepalive

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 1

network 192.168.100.100 0.0.0.0 area 1

GSR_A#show interface pos1/0

POS1/0 is up, line protocol is up

(APS working - active)

Hardware is Packet over SONET

Description: GSR_A Working to GSR_B Working

Internet address is 192.168.1.2/30

MTU 4470 bytes, BW 622000 Kbit, DLY 100 usec,

rely 255/255, load 1/255

Encapsulation HDLC, crc 32, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Scramble disabled

[output omitted]

!--- The deselected interface is held in a protocol down state, !--- and is unavailable for Layer 3 routing.

GSR_A#show interface pos2/0

POS2/0 is up, line protocol is down

(APS protect - inactive)

Hardware is Packet over SONET

Description: GSR_A Protect to GSR_B Protect

Internet address is 192.168.1.2/30

MTU 4470 bytes, BW 622000 Kbit, DLY 100 usec,

rely 255/255, load 1/255

Encapsulation HDLC, crc 32, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Scramble disabled

[output omitted]

Gebruik bovendien de opdracht show aps om de huidige status van interfaces te bekijken die zijn geconfigureerd om APS te starten.

Deze logberichten werden opgenomen nadat de glasvezelkabel van het W-circuit was verwijderd:

*Sep  5 17:41:46: %SONET-4-ALARM:  POS1/0: SLOS

*Sep  5 17:41:46: %SONET-4-ALARM:  POS2/0: APS enabling channel

*Sep  5 17:41:46: %SONET-6-APSREMSWI: POS2/0: Remote APS status now Protect

!--- Indicates that the circuit uses APS reflector channel.

*Sep  5 17:41:46: %SONET-4-ALARM:  POS1/0: APS disabling channel

*Sep  5 17:41:46: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface POS2/0,

changed state to up

*Sep  5 17:41:46: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface POS1/0,

changed state to down *Sep  5 17:41:48: %LINK-3-UPDOWN: Interface POS1/0,

changed state to down

*Sep  5 17:41:48: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.100.100 on

POS1/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

*Sep  5 17:41:56: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.100.100 on

POS2/0 from LOADING to FULL, Loading Done

!--- OSPF neighbor states change on both interfaces.

Bekende problemen

Deze tabel toont zeldzame rapporten van een IP-interface of van de selectie van de invoerpakketten van de APS-interface.

Cisco-id voor bugs

Beschrijving

CSCdr61413

Onder zeldzame omstandigheden kunnen Cisco 12000 Series lijnkaarten die met APS zijn geconfigureerd invoerverkeer op de niet-gekozen interface zien of beschermen. Als een tijdelijke oplossing voert u de opdrachten shutdown en shutdown in op de niet-geselecteerde APS-interface.

CSCdj84628

Een interface in een Cisco 7500 Series POS Interface Processor (POSIP) kan pakketten ontvangen en switches wanneer deze in een beheerfunctie worden afgesloten en op een beveiligingscircuit worden aangesloten. (Dubbel door CSCdj84669.)

CSCdw03179

Een Cisco 12000 Series 8xOC3-lijnkaart waarop APS wordt uitgevoerd, kan invoerverkeer accepteren zelfs als dit niet door APS wordt geselecteerd. Deze voorwaarde veroorzaakt gedupliceerde pakketten. Als een tijdelijke oplossing, wanneer de foutmelding optreedt, voert u de shutdown in en geen shutdown opdrachten in de niet-geselecteerde APS-interface.

Als uw router deze voorwaarde ervaart, vang output van deze opdrachten op zowel de W als de P interfaces wanneer u contact opneemt met Cisco TAC:

- toon versie—Hiermee geeft u de basisinformatie over hardware- en firmware-versie weer.

- Laat de hardware-informatie van de gsr-displays op de GSR zien.

- toon in werking stellen-configuratie-Toont de lijst van configuratieopdrachten die de standaardconfiguratie van het systeem wijzigen.

- toon ip interface kort-Toont een korte samenvatting van IP status en configuratie.

- Laat informatie zien over de huidige automatische Protection Switching (APS).

- toon interfacepos x/x-displays informatie over de Packet OC-3 interface in Cisco routers.

- debug aps—Debugs APS-handeling

Voer de actie uit die aan het probleem voorafgaat en neem opnieuw de uitvoer op die door deze verzameling opdrachten wordt weergegeven:

- shows

- ip-interfacekaart tonen

- interfacepos x/x tonen

- geen debug aps

Gerelateerde informatie

- Optische steunpagina's voor technologie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems