Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

APS over POS en gekanaliseerde SONET

Configuratiehandleidingen voor informatie over POS APS-ondersteuning op elk platform

ATM via SONET

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document verduidelijkt ondersteuning voor automatische Protection Switching (APS) op Cisco-routers en ondernemingstoepassingen. Voor meer informatie over de APS implementatie in elk platform, inclusief Cisco IOS® softwareondersteuning, selecteer de link voor de vereiste module of kaart in tabel 2.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Telecordia GR-253 en ITU-T G.783 specificeert "strikte" synchrone optische netwerk (SONET) APS, die het protocol tussen de Add-Drop Multiplexer (ADM) en de Line Terminating Equipment (LTE) definieert, in dit geval een Cisco-router of switch-poort. SONET APS specificeert gebruik van de K1 en K2 bytes in het SONET en Synchronous Digital Hierarchy (SDH) frame voor status en controle communicatie tussen line-terminating apparatuur (LTE). SONET APS wordt ondersteund op sommige Cisco ATM-interfaces. Zie tabel 1 voor meer informatie.

Packet-over-SONET/SDH (POS) APS combineert SONET APS met een eigen protocol, gekend als het Protect Group Protocol (PGP), tussen werkende en beschermende routers, om de SONET/SDH security signalering aan te vullen die plaatsvindt met Add/Drop Multiplexers (ADM’s). Met behulp van dit protocol stuurt het proces, dat het beveiligingscircuit controleert, het proces dat het werkende circuit bevat. Het proces dat het werkcircuit bevat, is gericht op het in- of uitschakelen van het werkcircuit, in geval van verslechtering of verlies van een kanaalsignaal of handmatige interventie. Als de communicatie tussen de twee processen verloren gaat, neemt de werkrouter de volledige controle over het werkcircuit in beslag alsof er geen beveiligingscircuit bestaat. PGP is IP-gebaseerd en gebruikt User Datagram Protocol (UDP)-transport (UDP) (UDP poort 172).

Tabel 1 vergelijkt SONET APS en POS APS.

Tabel 1 - Vergelijking tussen SONET APS en POS APS

APS-functies

SONET APS

POS APS

1+1

Ja

Ja

Omkeerbaar en niet-omkeerbaar

Ja

Ja

K1- en K2-bytes communiceren de huidige status van de APS-verbinding en verzenden alle verzoeken om actie

Ja

Ja

Protect Group Protocol

-

Ja

APS over POS en gekanaliseerde SONET

Cisco Systems heeft baanbrekende POS-technologie geholpen en staat voorop bij het leveren van hoogwaardige en kosteneffectieve POS-oplossingen voor gebruik in serviceproviders en ondernemingsnetwerken. POS-lijnkaarten zijn zeer populair op de 12000 Series Internet-router en ook op Cisco 7200, 7500, 7600 en 10000 Series. Catalyst® 8500 Series switches ondersteunt ook POS interfaces.

Configuratiehandleidingen voor informatie over POS APS-ondersteuning op elk platform

Tabel 2 biedt koppelingen naar de configuratie gidsen voor informatie over POS APS-ondersteuning op elk platform.

Opmerking: Deze lijst kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Releaseopmerkingen voor de nieuwste informatie op elk platform.

Tabel 2 - Koppelingen naar de configuratiegids

platform

Configuratiehandleidingen

7x00 Series en FlexWAN*

PA-POS-OC3

APS-functieoverzicht
Opmerking: wanneer gebruikt in de 7200 Series, ondersteunt de PA-POS-OC3 ook APS, hoewel het APS-document met functieoverzicht alleen ondersteuning biedt voor de 7500 en 12000 Series.

Packet-over-SONET/SDH
Cisco IOS-softwarerelease 11.1CC nieuwe functies, nr. 727

7600 Series software

OSM-8OC3-POS-M, -SI, -SL

Configuratiehandleiding

SM-16OC3-POS-M, -SI, -SL

SM-4OC-12-POS-M

SM-2OC12-POS-M

OSM-1OC48-POS-S, -SI, -SL

ChOC-12, ChOC-48

Configuratiehandleiding

10000 Series (ESR)

ESR-1OC12/P-SMI (POS)

APS configureren

ESR-6OC-3/STM-I (6-poorts OC-3 POS)

ESR-1COC12-SMI (gekanaliseerde OC-12 - ChOC-12)

ESR-4OC-3C-CH3/STM-1

12000 Series (SR)**

8OC3/POS-M=, 8OC3/POS-SM=

APS-functieoverzicht Packet-over-SONET/SDH Cisco IOS-softwarerelease 11.2GS

16OC3/POS-SM=, 16OC3/POS-M=

4OC12E/POS-IR-SC(=), 4OC12E/POS-M-SC(=)

OC48E/POS-1550-FC(=), OC48E/POS-1550-SC(=)

OC48E/POS-SR-FC(=), OC48E/POS-SR-SC(=)

4OC-48/POS-SR-SC, 4OC-48/POS-SR-FC, 4OC-48/POS-LR-SC, 4OC-48/POS-LR-FC

OC192/POS-SR-SC, OC192/POS-IR-SC

CHOC-12/DS3

Gegevensblad

Catalyst 8540 MSR switch

C85-POSOC12I-64K C85-POSOC12I-256K C85-POSOC12L-64K C85-POS C12L-256K

Packet over SONET configureren

* Cisco 7500 Series en FlexWAN ondersteunen ook de PA-MC-STM-1, die Multiplex Section Protection (MSP) ondersteunt.

** Op de SR ondersteunen alle niet-gekanaliseerde POS-interfaces APS. De gekanaliseerde interfaces niet.

ATM via SONET

Tabel 3 toont de ATM-interfaces die SONET APS ondersteunen. APS wordt niet ondersteund op de PA-A3 poortadapter voor Cisco 7x00 Series platforms of op ATM-lijnkaarten voor Cisco 12000 Series.

Tabel 3 - ATM-interfaces die SONET APS ondersteunen

Module of lijnkaart

Configuratiehandleidingen

6400

OC-3- en OC-12-netwerklijnkaarten (NLC’s)
Opmerking: SONET APS is niet van toepassing op DS3 NLC’s.

SONET APS voor NLC-poortredundantie (zie de sectie Resetting-kaarten, sleuven en subslots).

6130, 6160 en 6260

OC-3c/2DS3 NI-2-kaartinterfaces en OC-3c/OC-3c NI-2-kaartromp en subtend interfaces:

- NI-2-DS3-DS3=

- NI-2-155SM-155SM=

- NI-2-155 MM-155 MM=

- NI-2-155SM-DS3=

- NI-2-155 MM-DS3=

NI-2 kaart en APS Link Redundantion ter verbetering van DSLAM’s voor NI-2 kaart en APS Link Redundancy (zie het gedeelte APS Link Redundancy).

WAN-Switches

MGX 8850 en BPX 8650

SONET Automatic Protection Switching (APS) op de BPX 8600 Series SONET APS

10000 Series switches

OC-12 ATM en OC-3 ATM-lijnkaarten

Releaseopmerkingen van Cisco IOS-softwarerelease 12.0 ST

Gerelateerde informatie

- Optische technologieondersteuning

- Routing updates via APS op POS-interfaces

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems