Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Automatic Protection Switching

APS en verwante opdrachten

Switching-modi

Bidirectionele modus (aanbevolen)

Unidirectionele modus

Basisscenario's

Werken met interface voor ADM-glasvezel-fouten

ADM-indeling naar actieve interfacekaarten (Bidirectionele modus)

ADM-indeling naar actieve interfacekaarten (Unidirectionele modus)

Zowel TX- als RX-glasvezel tussen werkinterface- en ADM-links ontbreken

K1/K2-bytes

APS configureren

APS bewaken en onderhouden

Probleemoplossing APS

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document behandelt de optie Automatic Protection Switching (APS) en biedt een voorbeeld van de manier waarop u APS kunt configureren voor Packet over SONET (POS) redundantie.

Dit document stelt u in staat om te begrijpen hoe APS werkt en u helpt om APS op Cisco-routers te configureren en onderhouden. De netwerktopologie in figuur 1 is de basis van dit document:

Afbeelding 1 - Netwerktopologie

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Synchronous Optical Network (SONET) en POS-technologieën.

- Cisco-routerconfiguratie.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco IOS®-softwarerelease 12.0(10)S.

- Cisco 12000 Series hardwareplatforms.

Ondersteuning voor de APS-functie is beschikbaar in Cisco 7500- en 12000-Series hardwareplatforms, en in Cisco IOS-softwarerelease 12.2(5) en hoger.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Automatic Protection Switching

De APS-functie biedt redundantie en staat een omschakeling van POS-circuits toe in geval van stroomuitval. Dankzij de implementatie van APS kunt u een paar SONET-lijnen configureren voor lijnredundantie. Wanneer de interface Working (W) faalt, veronderstelt de interface Protect (P) snel de verkeersbelasting. In het geval van een vezel snijden, switches de actieve lijn automatisch aan de standby lijn binnen 60 milliseconden (10 milliseconde initiatie en 50 milliseconde omschakeling). SONET APS voert overschakelingen uit op Layer 1 (L1). Daarom is de omschakeling aanzienlijk sneller dan bij Layer 2 (L2) of Layer 3 (L3).

Het beveiligingsmechanisme dat deze functie gebruikt, heeft 1+1 architectuur, zoals beschreven in de Bellcore publicatie TR-TSY-000253, SONET Transport Systems, Common Generic Criteria, Sectie 5.3. SONET APS voldoet aan GR-253 en ITU-T G.783. SONET APS stelt Cisco-routers daarom in staat naadloos met SONET/SONET te integreren Drop Multiplexers (ADM’s). Deze functie stelt configuratie van of bidirectionele of unidirectionele switch mogelijk, maar bidirectionele niet-omkeerbare switch is de standaard.

In de APS 1+1 architectuur bestaat elk overtollig lijnpaar uit een W interface en een P interface. De W en P interfaces zijn aangesloten op een SONET ADM, dat dezelfde signaallading naar de W en P interfaces stuurt. De W en P circuits kunnen verlopen in twee poorten van dezelfde adapter, lijnkaart of in twee verschillende routers. Wanneer een toestand van het Signal Fail (SF) of een Signal Degrade (SD) optreedt, switches de hardware van de W-lijn naar de P-lijn. Er is een reversibele optie. Bij het detecteren van een SF-conditie gaan de hardware automatisch terug naar de W-lijn na de reparatie van de W-lijn en het verloop van een geconfigureerde periode. Het in-band Protect Group Protocol (PGP) bereikt coördinatie tussen de W-lijn en de P-lijn. In de niet-reversitieve optie, als er een SF-conditie optreedt, de hardware switches aan de P-lijn en keren niet automatisch terug naar de W-lijn.

Op het P circuit, wijzen de K1/K2 bytes van de Line overHead (LOH) van het SONET frame op de huidige status van de APS-verbinding en verzenden alle verzoeken om actie. De twee uiteinden van de verbinding gebruiken dit signaleringskanaal om synchronisatie te behouden. De W en P circuits zelf, binnen de router of routers waarin ze eindigen, worden gesynchroniseerd via een onafhankelijk communicatiekanaal (met APS PGP), geïsoleerd van de W- en P-circuits. Dit onafhankelijke kanaal kan een verschillende verbinding van SONET, Ethernet, of een verbinding met een lagere bandbreedte zijn. In een router die voor APS is geconfigureerd omvat de configuratie voor de IP-interface het IP-adres van de router (normaal en aanbevolen om het loopback-adres te zijn) die de W-interface heeft.

APS PGP, dat bovenop het User Datagram Protocol (UDP) draait, biedt communicatie tussen het proces dat de W-interface controleert en het proces dat de P-interface controleert. Het proces dat het P-circuit controleert, gebruikt dit protocol om het proces dat het W-circuit bevat te sturen, in- of uitschakelen van het W-circuit, in geval van degradatie, verlies van een kanaalsignaal of handmatige interventie. Als de twee processen de communicatie met elkaar verliezen, veronderstelt de W router volledige controle van het W circuit alsof er geen P circuit bestaat.

APS en verwante opdrachten

Hier zijn de APS triggers gecategoriseerd hiërarchisch (van laagste prioriteit naar hoogste prioriteit):

- Handmatige switch aanvraag.

- SD conditie (bit Error Rate (BER) groter dan de SD drempel).

- SF-conditie (verlies van frame (LOF), verlies van Signal (LOS), alarmlampje (AIS-L) en een Line BER die 10-3/of gebruikersvoorzienbaar is).

- Gedwongen switch verzoek.

Hier zijn de IOS opties om APS te configureren:

GSR(config-if)# aps ?

authentication  Authentication string

force           Force channel

group           Group association

lockout         Lockout protection channel

manual          Manually switch channel

protect         Protect specified circuit

reflector       Configure for reflector mode APS

revert          Specify revert operation and interval

signaling      Specify SONET/SDH K1K2 signaling

timers          APS timers

unidirectional  Configure for unidirectional mode

working         Working channel number

Naast de nieuwe IOS opdrachten voor de APS-functie zijn de POS-opdrachten voor de configuratie van de interface POS-drempel en POS-rapport toegevoegd ter ondersteuning van de gebruikersconfiguratie van de BER-drempels en de rapportage van SONET-alarmen. Hier wordt een voorbeelduitvoer weergegeven:

GSR(config-if)# POS threshold ?

b1-tca  B1 BER threshold crossing alarm

b2-tca  B2 BER threshold crossing alarm

b3-tca  B3 BER threshold crossing alarm

sd-ber  set Signal Degrade BER threshold

sf-ber  set Signal Fail BER threshold

GSR(config-if)# POS report ?

all     all Alarms/Signals

b1-tca  B1 BER threshold crossing alarm

b2-tca  B2 BER threshold crossing alarm

b3-tca  B3 BER threshold crossing alarm

lais    Line Alarm Indication Signal

lrdi    Line Remote Defect Indication

pais    Path Alarm Indication Signal

plop    Path Loss of Pointer

prdi    Path Remote Defect Indication

rdool   Receive Data Out Of Lock

sd-ber  LBIP BER in excess of SD threshold

sf-ber  LBIP BER in excess of SF threshold

slof    Section Loss of Frame

slos    Section Loss of Signal

Switching-modi

In bidirectionele modus worden de ontvangerkanalen (RX) en Transmit (TX) als twee geschakeld. In de unidirectionele modus worden de Tx- en Rx-kanalen onafhankelijk geschakeld. In de tweerichtingsmodus, bijvoorbeeld, als het Rx-kanaal op de W-interface een verlies van kanaalsignaal heeft, zijn zowel de Rx- als de Tx-kanalen ingeschakeld.

Bidirectionele modus (aanbevolen)

De W router herkent mislukking en waarschuwt de P router (door lokale interconnect PGP). De P router vertelt de W router om de W interface te deselecteren (door lokale interconnect PGP). De P router vraagt de ADM om Tx en Rx naar P (door K1/K2 bytes op de P interface die naar de ADM gaat) te switches. De P router selecteert de P interface en de ADM voldoet aan het verzoek van de switch en geeft signalen af (door K1/K2 bytes op ADM aan de P interface vezel).

Unidirectionele modus

Wanneer er een LOS/LOF alarm (mislukking) op de W Rx is, erkent de W router de mislukking en waarschuwt de P router (door lokale interconnect PGP). De P router vertelt de W router om de W interface te deselecteren (door lokale interconnect PGP). De W router stelt een Line Alarm Indication Signal (LAIS) in zolang de W interface wordt verwijderd om de ADM te dwingen om de RX naar de P interface te switches. De P router vraagt de ADM om aan de interface van de P te switches (door K1/K2 bytes op de P interface naar ADM vezel). De P router selecteert de IP interface en de ADM voldoet aan het verzoek van de switch.

In unidirectionele modus voert de router de ADM uit om te switches. Om dit te doen, beweert de router LAIS (aanhoudend, indien op W; tijdelijk, indien op P). Daarom is de eenrichtingsmodus die je ziet vrij reëel, in die zin dat de eenrichtingsmodus voldoet aan GR-253. Maar wat de unidirectionele doet, is ook een tweede unidirectionele switch dwingen, wat de switch in twee richtingen lijkt te hebben. Dit is het resultaat van beperkingen die diep in routeringsmechanismen (IP) zijn ingebed, die op elk niveau ervan uitgaan dat het verkeer Rx en Tx op dezelfde interface moet hebben. Samengevat voldoet de router aan de unidirectionele protocollen in GR-253, maar dwingt de switching naar een model dat IP ondersteunt. Vandaar dat de router TX en RX niet op verschillende glasvezel paren ondersteunt.

N.B.: Een belangrijke afwijking van Cisco 12000 Series van GR-253 is dat Cisco 12000 Series geen brug uitzendingen naar W en P overbrengt, maar één interface tegelijkertijd actief houdt.

Basisscenario's

Werken met interface voor ADM-glasvezel-fouten

ADM ziet de glasvezel fout en stuurt SF SWITCH-VERZOEK naar de P router (door K1/K2 bytes op P interface vezel) en vraagt een switch naar de P interface. De P router vertelt de W router om de W interface te deselecteren (deactiveren) (door lokale interconnect). De P router selecteert (activeert) de P interface. De P router informeert de ADM van de naleving van het verzoek van de switch (door K1/K2 bytes op de P interface ADM vezel).

ADM-indeling naar actieve interfacekaarten (Bidirectionele modus)

De W router herkent mislukking en waarschuwt de P router (door lokale interconnect). De P router vertelt de W router om de W interface te deselecteren (door lokale interconnect). De P router vraagt ADM om switch Tx en Rx naar P (door K1/K2 bytes op de P interface naar de ADM vezel). De P router selecteert de IP interface en ADM voldoet aan de verzoeken en de naleving van de switch (door K1/K2 bytes op ADM aan de P interface vezel).

ADM-indeling naar actieve interfacekaarten (Unidirectionele modus)

De W router herkent mislukking en waarschuwt de P router (door lokale interconnect). De P router vertelt de W router om de W interface te deselecteren (door lokale interconnect). De W router stelt een LAIS voor 100 ms op om de ADM te dwingen om de RX naar de P interface te switches. De P router vraagt ADM om aan de interface van de P te switches (door K1/K2 bytes op de P interface naar ADM vezel). De P router selecteert de IP interface en de ADM voldoet aan het verzoek van de switch.

Zowel TX- als RX-glasvezel tussen werkinterface- en ADM-links ontbreken

Beide sequenties beginnen. Of de P router eerst de switch aan P in gang zet, of de ADM initieert de switch niet van belang is, omdat het resultaat hetzelfde is.

POS-uitgeruste Cisco-routers fungeren als Terminalapparatuur (TE) voor SONET/Synchronous Digital Hierarchy (SDH) sectie, lijn en padsegmenten van een link en kunnen deze SONET/SDH-fouten en -alarmen detecteren en rapporteren:

- Deel: LOS-, LOF- en Drempel-kruisalarmen (TCA) (B1)

- Lijn: AIS (lijn en pad), Remote Defect Indication (RDI) (lijn en pad), Remote Error Indication (REI), TCA (B2)

- Pad: AIS, RDI, REI, (B3), New Pointer events (NEWPTR), POSitive Stuffen Event (PSE), Negative Stuffen Event (SE)

Overige gerapporteerde informatie omvat:

- SF-ber

- SD-nummer

- C2 - signaallabel (loonconstructie)

- J1 - snijpad

B1, B2 en B3 worden gecategoriseerd als prestatiebewaking, terwijl andere parameters zoals LOS, LOF en LAIS onder alarm vallen. Prestatiebewaking houdt in dat signaleringen worden vervroegd, terwijl alarmen gebreken aangeven. De K1/K2 bytesstatus wordt ook gerapporteerd voor SONET APS of SDH Multiservice Switching Path (MSP).

K1/K2-bytes

Wanneer u APS bespreekt, moet u eerst begrijpen hoe SONET K1/K2 bytes in het LOH gebruikt.

Elke Synchronous Transport Signal-1 (STS-1) bestaat uit 810 bytes, die 27 bytes voor het Transport Overhead (TOH) en 783 bytes voor het Synchronous Payload Envelope (SPE) omvat. Tabel 1 illustreert het formaat van een STS-1-kader en de 9 rijen met 90 kolommen.

Tabel 1 - Opmaak van een STS-1 frame

Pad overhead

Sectie Overhead

A1-opmaak

A2-opmaak

A3-vormgeving

J1 Trace

B1 BIP-8

E1 bestellingen

E1 gebruiker

B3 BIP-8

D1-datacommunicatie

D2-datacommunicatie

D3-datacommunicatie

C2-signaallabel

Lijnoverhead

H1 Pointer

H2 Pointer

H3 Pointer-actie

G1 Padstatus

B2 BIP-8

K1

K2

F2-gebruikerskanaal

D4-datacommunicatie

D5-datacommunicatie

D6-databank

H4-indicatielampje

D7 Data Com

D8 Data Com

D9 Data Com

Z3-groei

D10-datacommunicatie

D11-datacommunicatie

D12-datacommunicatie

Z4-groei

S1/Z1 sync-status/groei

M0 of M1/Z2 REI-L groei

E2 Orderbedrading

Z5-modemverbinding

De K1/K2 bytes vormen een 16-bits veld. Tabel 2 toont het gebruik van elk bit.

Tabel 2 - K1-bits beschrijvingen

Bits (hex)

Beschrijving

K1-bits 12345678

Bits 5 tot en met 8

nnnn

Kanaalnummer gekoppeld aan de opdrachtcode.

Bits 1 tot en met 4

1111 (0xF)

Opsluiting van beschermingsaanvraag.

1110 (0xE)

Gedwongen switch verzoek.

1101 (0xD)

SF - verzoek met hoge prioriteit.

1100 (0xC)

SF - verzoek met lage prioriteit.

1011 (0xB)

SD - verzoek met hoge prioriteit.

1010 (0xA)

SD - verzoek met lage prioriteit.

1001 (0x9)

Niet gebruikt.

1000 (0 x 8)

Handmatige switch aanvraag.

0111 (0x7)

Niet gebruikt.

0110 (0x6)

Wacht tot het verzoek is hersteld.

0101 (0x5)

Niet gebruikt.

0100 (0x4)

Oefening verzoek.

0011 (0x3)

Niet gebruikt.

0010 (0x2)

Omgekeerd verzoek.

0001 (0x1)

Keer het verzoek niet terug.

0000 (0 x 0)

Geen verzoek.

Opmerking: bit 1 is het lage-order bit.

Tabel 3 - K2 - bankspecificaties

Bits

Beschrijving

K2-bits 12345678

Bits 1 tot en met 4

nnnn

Kanaalnummer gekoppeld aan de opdrachtcode.

bit 3

1

Eén tot en met n (1:n) architectuur.

0

Eén plus één (1+1) architectuur.

Bits 6 tot en met 8

111

Lijn AIS.

110

Lijn RDI.

101

Bidirectionele werkingsmodus.

100

Unidirectionele operationele modus.

Other (Overig)

Voorbehouden.

Opmerking: In K2 (12345678):

- K2[1-4] - momenteel overbrugd kanaalnummer.

- K2[5] - Architectuur (altijd 0 voor 1+1).

- K2[6-8] - Voorziene bedrijfsmodus (4 = universeel; 5 = bidir).

- K2[6-8] - heeft ook de alarmcode 6=LRDI en 7=LAIS.

Opmerking: in SDH heeft K2[6-8] alleen de alarmcodes. De actieve modus wordt niet verzonden.

Opmerking: Wat zijn bijvoorbeeld de waarden voor K1 en corresponderend K2 op de W als de router een SF ontvangt? Aan de P kant?

OPMERKING:  Antwoord: Alleen de P zendt en leest K1/K2, nooit de W. In bidirectionele modus, als de W een SF ontvangt, en geen hoger verzoek vooruitloopt, is de code van P naar ADM:

K1= 0xC1 (switch request, SF on 1=working, low priority)

K2 = 0x05 (protect bridged [working bridge is incomplete];bidirectional)

Opmerking: Na de ADM-antwoorden:

K1 = 0x21 (Reverse request, channel 1)

K2 = 0x15 (Working bridged; bidirectional)

Opmerking: de txk1k2 van de beveiligrouter zal:

K1=0xC1 (switch request, SF on 1=working, low priority)

K2 = 0x15 (working bridged; bidirectional)

Opmerking: Op dit moment is de switch voltooid.

APS configureren

Afbeelding 2 toont een basale APS 1+1-configuratie van een GSR naar een ADM (ONS 15454) in bidirectionele modus, niet-omgekeerd (standaard op Cisco 12000 Series). APS is lineair geschakeld, en wordt uitgevoerd op het lijnniveau (tussen de Cisco 12000 Series en ADM versus pad of end-to-end).

Opmerking: Dit voorbeeld heeft geen onafhankelijk kanaal voor PGP omdat zowel de W als P interfaces op dezelfde router zijn.

Afbeelding 2 - Een basis-APS 1+1 configuratie

gsrA# show running-config

!

interface Loopback0

ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface POS1/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

crc 16

aps group 10

aps working 1

!

interface POS1/1

ip address 10.1.1.3 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no keepalive

crc 16

aps group 10

aps revert 1

aps protect 1 100.1.1.1

!

router ospf 100

network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0

network 100.1.1.0 0.0.0.255 area 0

gsrB#show running-config

!

interface Loopback0

ip address 200.1.1.1 255.255.255.0

!

interface POS3/0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

crc 16

aps group 10

aps working 1

!

interface POS3/1

ip address 10.1.1.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no keepalive

crc 16

aps group 10

aps revert 1

aps protect 1 200.1.1.1

!

router ospf 100

network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0

network 200.1.1.0 0.0.0.255 area 0

!

APS bewaken en onderhouden

Om informatie over systeemprocessen te verstrekken, omvat de IOS software een uitgebreide lijst van EXEC opdrachten die met het woord show beginnen. Wanneer u deze opdrachten voor de show uitvoert, verschijnen er gedetailleerde tabellen met systeeminformatie. Hier is een lijst van enkele gemeenschappelijke show opdrachten voor de APS-functie, samen met een aantal voorbeelduitgangen:

- shows

- tonen controllers POS

- interface POS tonen

!

gsrA# show aps

POS1/1 APS Group 10: protect channel 0 (inactive)

bidirectional, revertive (1 min)

SONET framing; SONET APS signaling by default

Received K1K2: 0x20 0x05

Reverse Request (protect)

Transmitted K1K2: 0xE0 0x05

Forced Switch (protect)

Working channel 1 at 100.1.1.1 (Enabled)

Pending local request(s):

0x0E (No Request, channel(s) 0 1)

Remote APS configuration: working

POS1/0 APS Group 10: working channel 1 (active)

!--- Verify whether the working channel is active.

SONET framing; SONET APS signaling by default

Protect at 100.1.1.1

Remote APS configuration: working

gsrA# show controllers POS 1/0

POS1/0

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 0

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B2) = 0

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B3) = 0

LOP = 0          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

working (active)

!--- Ensure that the working channel is active.

COAPS = 0          PSBF = 0

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 00/00  S1S0 = 00, C2 = CF

Remote aps status working; Reflected local aps status working

CLOCK RECOVERY

RDOOL = 0

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : STABLE

Remote hostname : 12012

Remote interface: POS3/0

Remote IP addr  : 10.1.1.2

Remote Rx(K1/K2): 00/00  Tx(K1/K2): 00/00

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

!

gsrA# show controllers POS 1/1

POS1/1

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 0

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B2) = 0

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B3) = 0

LOP = 0          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

protect (inactive)

COAPS = 0          PSBF = 0

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 20/05 Tx(K1/K2): E0/05

Signalling protocol: SONET APS by default

S1S0 = 00, C2 = CF

Remote aps status working; Reflected local aps status working

CLOCK RECOVERY

RDOOL = 0

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : STABLE

Remote hostname : 12012

Remote interface: POS3/0

Remote IP addr  : 10.1.1.2

Remote Rx(K1/K2): 00/00  Tx(K1/K2): 00/00

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

!

gsrA# show interface p1/0

POS1/0 is up, line protocol is up  (APS working - active)

!--- Verify whether the working channel is active.

gsrA# show interface p1/1

POS1/1 is up, line protocol is down  (APS protect - inactive)

!

gsrB# show aps

POS3/1 APS Group 10: protect channel 0 (inactive)

bidirectional, revertive (1 min)

SONET framing; SONET APS signaling by default

Received K1K2: 0x00 0x05

No Request (Null)

Transmitted K1K2: 0x00 0x05

No Request (Null)

Working channel 1 at 200.1.1.1 (Enabled)

Remote APS configuration: working

POS3/0 APS Group 10: working channel 1 (active)

!--- Verify whether the working channel is active.

SONET framing; SONET APS signaling by default

Protect at 200.1.1.1

Remote APS configuration: working

!

gsrB# show controllers p 3/0

POS3/0

SECTION

LOF = 11         LOS    = 11                           BIP(B1) =

46701837

LINE

AIS = 10         RDI    = 11         FEBE = 1873       BIP(B2) = 8662

PATH

AIS = 14         RDI    = 27         FEBE = 460909     BIP(B3) =

516875

LOP = 0          NEWPTR = 11637      PSE  = 2          NSE     = 16818

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

working (active)

!--- Verify whether the working channel is active.

COAPS = 103        PSBF = 0

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 00/00  S1S0 = 00, C2 = CF

Remote aps status working; Reflected local aps status working

CLOCK RECOVERY

RDOOL = 11

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : STABLE

Remote hostname : hswan-gsr12008-2b

Remote interface: POS1/0

Remote IP addr  : 10.1.1.1

Remote Rx(K1/K2): 00/00  Tx(K1/K2): 00/00

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

!

gsrB# show controllers p 3/1

POS3/1

SECTION

LOF = 10         LOS    = 10                           BIP(B1) =

250005115

LINE

AIS = 11         RDI    = 8          FEBE = 517        BIP(B2) = 5016

PATH

AIS = 14         RDI    = 25         FEBE = 3663       BIP(B3) = 7164

LOP = 0          NEWPTR = 184        PSE  = 1          NSE     = 247

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

protect (inactive)

COAPS = 538        PSBF = 0

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 00/05 Tx(K1/K2): 00/05

Signalling protocol: SONET APS by default

S1S0 = 00, C2 = CF

Remote aps status working; Reflected local aps status working

CLOCK RECOVERY

RDOOL = 10

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : STABLE

Remote hostname : hswan-gsr12008-2b

Remote interface: POS1/0

Remote IP addr  : 10.1.1.1

Remote Rx(K1/K2): 00/00  Tx(K1/K2): 00/00

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

!

gsrB#show interface p3/0

POS3/0 is up, line protocol is up  (APS working - active)

!--- Verify whether the working channel is active.

gsrB#show interface p3/1

POS3/1 is up, line protocol is down  (APS protect - inactive)

!

Probleemoplossing APS

Om problemen met APS op te lossen, verzamelt u de output van deze show en debug opdrachten:

- tonen

- show run

- ip pluis b

- CONS tonen

- debug aps

- shows

Voer de gewenste handelingen uit om het probleem te herscheppen. Geef deze opdrachten uit om de einduitvoer te verzamelen en het debug uit te schakelen:

- shows

- geen debug aps

Opmerking: Onder normale omstandigheden veroorzaakt de opdracht debug aps geen uitvoer. Als er een abnormale toestand optreedt, meldt deze opdracht de toestand.

N.B.: Als de W en P vezels in verschillende routers zijn (zoals zij gewoonlijk zijn), moet u de opdrachtoutput op beide routers verzamelen.

Gerelateerde informatie

- Optische steunpagina's voor technologie

- Packet-over-SONET (POS) lijnkaartinstallatie en -configuratie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems