Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Topologie

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Cisco ONS 15454 configuratie

PC-configuratie

Routerconfiguratie

Verifiëren

Verificatieprocedure

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document biedt een voorbeeldconfiguratie voor Port Address Translation (PAT) om een sessie te maken tussen Cisco Transport Controller (CTC) en ONS 15454 wanneer CTC in de firewall zit.

Voorwaarden

Vereisten

Zorg ervoor dat u aan deze vereisten voldoet voordat u deze configuratie probeert:

- Zorg voor basiskennis over Cisco ONS 15454.

- Weet u welke Cisco-routers PAT ondersteunen.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco ONS 15454 versie 4.6.X en hoger

- Cisco IOS® softwarerelease 12.1(11)en hoger

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Topologie

De topologie bestaat uit deze elementen:

- Eén Cisco ONS 15454 kaart

- Eén pc

- Eén Cisco 2600 Series router

ONS 15454 bevindt zich in het externe netwerk en treedt op als de server. De PC bevindt zich in het interne netwerk, en dient als de CTC client. Cisco 2600 Series router biedt de PAT-ondersteuning.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

Opmerking: Gebruik het Opname Gereedschap (alleen geregistreerde klanten) om meer informatie te verkrijgen over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Afbeelding 1 - Topologie

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

- Cisco ONS 15454 kaart

- PC

- Cisco 2600 Series router

Cisco ONS 15454 configuratie

10.89.238.192 is het IP-adres van ONS 15454 (zie pijl A in afbeelding 2) en 10.89.238.1 stelt de standaardrouter voor (zie pijl B in afbeelding 2).

Afbeelding 2 - ONS 15454 configuratie

Voltooi deze stappen om ervoor te zorgen dat CTC met ONS 15454 via PAT communiceert:

1. Controleer de proxy-server inschakelen in het aanvinkvakje in het vak Gateway Settings (zie pijl C in afbeelding 2).

2. Selecteer de optie alleen proxy (zie pijl D in afbeelding 2).

3. Klik op Apply (Toepassen).

Als u de proxy-server niet uitschakelt, faalt CTC met deze foutmeldingen:

- EID-2199 (zie figuur 3)

- Falen tijdens initialisatie van de opslaglocatie (zie afbeelding 4).

Afbeelding 3 - EID-2199-fout

Afbeelding 4 - CTC-initialisatiefout

PC-configuratie

172.16.1.254 is het IP-adres van de PC (zie pijl A in afbeelding 5) en 172.16.1.1 vertegenwoordigt de standaardgateway (zie pijl B in afbeelding 5).

Afbeelding 5 - PC-configuratie

Routerconfiguratie

Deze sectie verschaft de procedure om de router te configureren.

Voer de volgende stappen uit:

1. Configureer de interne interface, waar de ONS 15454 bevindt.

!

interface Ethernet1/0

ip address 10.89.238.1 255.255.255.0

ip nat outside

!

2. Configureer de externe interface, waar de CTC-client zich bevindt.

interface Ethernet1/1

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

ip nat inside

!

3. Configureer de PAT-ondersteuning op de router. De configuratie geeft aan dat elk pakje dat op de interne interface arriveert en dat toegangslijst 1 vergunningen bevat, één extern IP-adres deelt. Het externe IP-adres is 10.89.238.1 in deze configuratie.

!

!--- Indicates that any packets that arrive on the internal interface, which !--- access list 1 permits, share one outside IP address (the address !--- on ethernet1/0).

ip nat inside source list 1 int ethernet1/0 overload

access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.255

!

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Verificatieprocedure

Voer de volgende stappen uit:

1. Start Microsoft Internet Explorer.

2. Typ http://10.89.238.192 in de adresbalk van het browser en druk op ENTER.

Het CTC-inlogvenster verschijnt.

3. Typ de juiste naam en het juiste wachtwoord.

De CTC-client is met succes verbonden met ONS 15454.

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Geef de debug ip opdracht in om de gedetailleerde NAT-overtrek in te schakelen. U kunt de adresvertalingen van 172.16.1.254 tot 10.89.238.1 (zie pijl A in afbeelding 6) en van 10.89.238.1 tot 172.16.1.254 (zie pijl B in afbeelding 6) bekijken ).

Afbeelding 6 - Debug IP NAT gedetailleerd

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems