Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Belangrijke opmerkingen

Conventies

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Opdrachten tonen

Problemen oplossen

Switch accepteert geen verandering van inatief VLAN op een Trunk-poort omdat poort niet-802.1Q poort is

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document biedt voorbeeldconfiguraties voor Inter-Switch Link (ISL) trunking tussen een Cisco Catalyst 5000 switch die Catalyst OS (CatOS) en een Catalyst 6500 switch runt die Cisco IOS® systeemsoftware beheert. U kunt een van deze switches in dit scenario gebruiken om dezelfde resultaten te behalen:

- Any Catalyst 4500/4000, 5500/5000 of 6500/6000 Series switch met CatOS-indeling

- Any Catalyst 4500/4000 of Catalyst 6500/6000 Series switch met Cisco IOS-systeemsoftware

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Catalyst 5000 switch met CatOS 6.1(1) software

- Catalyst 6509 switch met Cisco IOS-softwarerelease 12.1(4)E1

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Zie het gedeelte Netwerkdiagram van dit document voor meer informatie over de laboratoriumomgeving. Zorg ervoor dat u de mogelijke impact van een configuratie of opdracht op uw netwerk begrijpt voordat u het gebruikt. De configuraties op alle apparaten werden gewist met de duidelijke configuratie alle en schrijf wissen opdrachten om een standaardconfiguratie te verzekeren.

Achtergrondinformatie

Trunking is een manier om verkeer van verscheidene VLAN's over een punt-aan-punt verbinding tussen twee apparaten te dragen. Twee manieren waarop u Ethernet trunking kunt implementeren zijn:

- ISL (een eigen Cisco-protocol)

- IEEE 802.1Q (een IEEE-standaard).

Dit document bevat alleen de configuratiebestanden van de switches en de uitvoer van de bijbehorende opdrachten in de voorbeeldweergave. Voor details over hoe te om een ISL stam tussen de switches van de Catalyst te vormen, verwijs naar deze documenten:

- VLAN-trunks configureren op Fast Ethernet- en Gigabit Ethernet-poorten (Catalyst 5000)

- De betekenis van VLAN Trunks van het configureren van Layer 2 Ethernet-interfaces (Catalyst 6500/6000 Series switch die Cisco IOS-software runt)

- De betekenis van VLAN Trunks gedeelte van het configureren van Layer 2 Ethernet-interfaces (Catalyst 4500/4000 Series switch die Cisco IOS-software runt)

Belangrijke opmerkingen

- De Catalyst 4500/4000 Series switches (die Catalyst 2948G en Catalyst 2980G omvatten) die CatOS slechts 802.1Q trunking gebruiken. Deze switches ondersteunen ISL-trunking niet.

- De Catalyst 4000 switches met een Supervisor Engine II+ of hoger draaien Cisco IOS-software standaard. Deze switches ondersteunen zowel ISL als 802.1Q trunking-modi op alle interfaces, behalve op het blokkeren van Gigabit-poorten op de WS-X4418-GB en S-X4412-2GB-T modules. In deze gevallen ondersteunen de switches slechts 802.1Q trunking. Poorten 3 tot en met 18 blokkeren Gigabit-poorten op de WS-X4418-GB module. Poorten 1 tot en met 12 blokkeren Gigabit-poorten op de WS-X4412-2GB-T module. De term "blokkerende poort" betekent dat de poortverbinding naar de backplane wordt overtekend.

- Elke Ethernet-poort op een Catalyst 6500/6000 Series switch ondersteunt 802.1Q en ISL-insluiting.

- Gebaseerd op de module, ondersteunen Catalyst 5000 boomstam-enabled havens ISL insluiting slechts of steunen zowel ISL als 802.1Q. De beste manier om de ondersteunde insluitingstypen te bepalen is het gebruik van de opdracht show port mogelijkheden. De opdrachtoutput geeft expliciet de trunking-capaciteit aan, zoals dit voorbeeld laat zien:

cat5000> show port capabilities 3

Model                    WS-X5225R

Port                     3/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q, ISL

!--- This particular port supports both 802.1Q and ISL.

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  3/1-2,3/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),tx-(none)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              IP-Precedence

Rewrite                  no

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            1..1000,1025..4094,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

- Verzeker dat de trunking modi over de hoofdlink overeenkomen. Als u één kant van de verbinding als een ISL stam vormt, moet u de andere kant van de verbinding als ISL configureren. Op dezelfde manier als u één kant van de link als een 802.1Q vormt, moet u de andere kant van de link configureren als 802.1Q.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Gebruik het Opdrachtupgereedschap (alleen geregistreerde klanten) om meer informatie te vinden over de opdrachten die in dit document worden gebruikt.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

- Catalyst 5000 switch

- Catalyst 6500 switch

N.B.: Dit document geeft opmerkingen en toelichtingen in de blauwe cursief binnen de configuraties weer.

Catalyst 5000 Switch

#version 6.1(1)

!

set option fddi-user-pri enabled

set password $2$h/BN$i3S54iNvIXknFelh6gOve0

set enablepass $2$DpAu$/mw1ZxL5I8ymR.yn85ovB/

!

#errordetection

set errordetection portcounter enable

!

#system

set system name  cat5000

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#vtp

!--- In the example, the VLAN Trunk Protocol (VTP) mode is set to be transparent. !--- Use your network as a basis to set the VTP mode.

set vtp mode transparent

!--- For details on VTP, refer to Configuring VTP.

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp ibm

set vlan 2

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state acti

ve mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

!--- This is the IP address that is used for management.

set interface sc0 1 10.10.10.2/255.255.255.0 10.10.10.255

!

#set boot command

set boot config-register 0x10f

set boot system flash bootflash:cat5000-sup3.6-1-1.bin

!

#mls

set mls nde disable

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 0-port Supervisor III

!

#module 2 empty

!

#module 3 : 9-port Gigabit Ethernet

!

#module 4 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

!

#module 5 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

!--- Ports 5/13–24 have been assigned to VLAN 2.

set vlan 2 5/13-24

!--- The ISL trunking mode is set to "on". !--- Use your network and requirements as a basis to set the trunking mode.

set trunk 5/1 on isl 1-1005

!--- For details on different trunking modes, refer to !--- Configuring VLAN Trunks on Fast Ethernet and Gigabit Ethernet Ports.

!--- PortFast has been enabled on the ports that are connected to the workstations.

set spantree portfast 5/2-24 enable

!--- For details on why to enable PortFast, refer to !--- Using PortFast and Other Commands to Fix Workstation Startup Connectivity Delays.

end

Catalyst 6500 Switch

Current configuration : 4207 bytes

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname cat6000

!

boot buffersize 126968

boot bootldr bootflash:c6msfc-boot-mz.121-4.E1.bin

no logging console

!--- The example uses the privileged mode password.

enable password mysecret

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

ip cef

cns event-service server

!

!

!

interface gigabitethernet1/1

no ip address

shutdown

!

interface gigabitethernet1/2

no ip address

shutdown

!

interface fastethernet9/1

no ip address

!--- Issue the switchport command once, without any keywords, !--- in order to configure the interface as a Layer 2 (L2) port for the Catalyst 6500. !--- For details, refer to Configuring Layer 2 Ethernet Interfaces (Catalyst 6500). !--- On a Catalyst 4000 switch that runs Cisco IOS Software, all ports are !--- L2 ports by default. If there is no change to the default configuration, !--- you do not need to issue the switchport command. !--- For details, refer to Configuring Layer 2 Ethernet Interfaces (Catalyst 4000).

switchport

!--- Configure trunk encapsulation as ISL.

switchport trunk encapsulation isl

!--- Enable trunking on the interface.

switchport mode trunk

!

!--- Interfaces Fast Ethernet 9/2 through 9/24 are configured to be in access mode. !--- For details, refer to the "Layer 2 Interface Modes" section of !--- Configuring Layer 2 Ethernet Interfaces.

interface fastethernet9/2

no ip address

switchport

switchport mode access

!

interface fastethernet9/3

no ip address

switchport

switchport mode access

!

!--- Output suppressed.

!

interface fastethernet9/11

no ip address

switchport

switchport mode access

!

interface fastethernet9/12

no ip address

switchport

switchport mode access

!

!--- Interfaces Fast Ethernet 9/13 through 9/24 are placed in VLAN 2.

interface fastethernet9/13

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

!

interface fastethernet9/14

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

!

!--- Output suppressed.

!

interface fastethernet9/23

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

!

interface fastethernet9/24

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

!

interface fastethernet9/25

no ip address

shutdown

!

!--- Output suppressed.

!

interface fastethernet9/48

no ip address

shutdown

!

interface vlan1

!--- This is the IP address that is used for management.

ip address 10.10.10.3 255.255.255.0

!

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!--- This example uses the Telnet password.

password mysecret

login

!

end

Opmerking: Als u een interface aan een VLAN toewijzen dat niet bestaat, sluit de interface af tot u het VLAN in de VLAN-database maakt. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Ethernet VLAN’s maken of wijzigen van de VLAN's configureren.

Verifiëren

Opdrachten tonen

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Het Uitvoer Tolk (uitsluitend geregistreerde klanten) (OIT) ondersteunt bepaalde show opdrachten. Gebruik de OIT om een analyse van tonen opdrachtoutput te bekijken.

Catalyst 5000 of Catalyst 6000 Switches met CatOS-module

- tonen module van de havenmogelijkheden/poort - gebruik deze opdracht om te controleren of de haven trunking kan.

cat5000> (enable) show port capabilities 5/1

Model                    WS-X5234

Port                     5/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  5/1-2,5/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),TX(1q4t)

COs rewrite              yes

ToS rewrite              IP-Precedence

Rewrite                  yes

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            1..1000,1025..4094,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

- toon port module/poort —deze opdracht toont de status van een bepaalde poort en of het trunking is.

cat5000> (enable) show port 5/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

5/1                     connected  trunk      normal a-full a-100 10/100BaseTX

Port  AuxiliaryVlan AuxVlan-Status

----- ------------- --------------

5/1  none          none

Port  Security Violation Shutdown-Time Age-Time Max-Addr Trap     IfIndex

----- -------- --------- ------------- -------- -------- -------- -------

5/1  disabled  shutdown             0        0        1 disabled      66

Port  Num-Addr Secure-Src-Addr   Age-Left Last-Src-Addr     Shutdown/Time-Left

----- -------- ----------------- -------- ----------------- ------------------

5/1         0                 -        -                 -        -         -

!--- Output suppressed.

- toon module/poort - gebruik deze opdracht om de trunking status en configuratie te verifiëren.

cat5000> (enable) show trunk

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

5/1      on           isl            trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

5/1      1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

5/1      1-2

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

5/1      1-2

- vtp domein-gebruik deze opdracht om de VTP-informatie te controleren.

cat5000> (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

1            2           Transparent -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

6          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

10.10.10.2      disabled disabled 2-1000

Catalyst 6500/6000 Switches voor Catalyst 4500/4000 Switches die Cisco IOS-software uitvoeren

- toon interfaces interface_type module/poort stam —deze opdracht vertelt u of de poort trunking is.

cat6000#show interfaces fastethernet 9/1 trunk

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

Fa9/1     on           isl            trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

Fa9/1     1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain

Fa9/1     1-2,1002-1005

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa9/1     1-2,1002-1005

- toon VLAN —Deze opdracht geeft informatie over de VLAN’s en de poorten die tot een bepaald VLAN behoren.

cat6000#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa9/2, Fa9/3, Fa9/4, Fa9/5

Fa9/6, Fa9/7, Fa9/8, Fa9/9

Fa9/10, Fa9/11, Fa9/12

2    VLAN0002                         active    Fa9/13, Fa9/14, Fa9/15, Fa9/16

Fa9/17, Fa9/18, Fa9/19, Fa9/20

Fa9/21, Fa9/22, Fa9/23, Fa9/24

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

!--- Output suppressed.

Opmerking: Alleen die poorten die zijn geconfigureerd als L2 niet-kofferpoorten worden weergegeven. Raadpleeg voor meer informatie de Ethernet-interfaces configureren voor Layer 2-switching sectie van Layer 2 Ethernet-interfaces configureren.

Problemen oplossen

Gebruik dit gedeelte om de configuratie van het probleem op te lossen.

Switch accepteert geen verandering van inatief VLAN op een Trunk-poort omdat poort niet-802.1Q poort is

Deze kwestie komt voor omdat de boomstampoort geen 802.1Q insluiting steunt. Een inheems VLAN vereist 802.1Q steun op een haven. Als de poort niet de ondersteuning 802.1Q heeft, staat de switch geen verandering van het inheemse VLAN toe.

Ondersteuning van 802.1Q voor trunking is een hardware-afhankelijke factor. Geef de opdracht show port capacity uit om te controleren of er 802.1Q ondersteuning is. De insluitingsoptie in de uitvoer van de show van havenmogelijkheden opdracht bepaalt de 802.1Q steun voor trunking.

Gerelateerde informatie

- LAN-productondersteuning

- Ondersteuning voor LAN-switching technologie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems