Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Systeemvereisten

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat de systeemvereisten om Fibre Distributed Data Interface (FDDI) te implementeren op de platforms die in elke sectie van dit document worden beschreven.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Systeemvereisten

Cisco WS-C140 CDDI/FDDI-Concentrator

- Het modulaire ontwerp van Cisco WS-C1400 Copper Distributed Data Interface (CDDI)/FDDI-concentrators staat toe tussen vier en 32 CDDI- en/of FDDI-poorten.

- Cisco WS-C1400 CDDI/FDDI voor concentrator-vrijgavennoten.

Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI-Concentrator

- Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI-concentrator ondersteunt single-mode glasvezel (SMF) en multi-mode glasvezel (MMF) FDDI-connectiviteit en CDDI/multi-level transmissie (CDDI/MLT-3).

- Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI voor concentrator-vrijgavekaarten.

Catalyst 5000 Series Switch

- Catalyst 5000 Series switches ondersteunen CDDI-module (WS-X5103), FDDI-module MMF (WS-X5101) en FDDI-module SMF (WS-X5104).

- De FDDI/CDDI modules voeren hun eigen softwarebeeld uit, naast het plaatje van de Supervisor Engine software.

- Catalyst 5000 Series switches ondersteunen FDDI/CDDI-modules bij systeemrelease 1.3 of hoger.

- Catalyst 5000 Series FDDI-softwarerelease opmerkingen.

Catalyst 1900/2820 Series Switch

- Catalyst 2820 Series switches ondersteunen WS-X2831, WS-X2841 en WS-X2842 FDDI/CDDI-modules.

- Catalyst 2820 Series switches ondersteunen FDDI/CDDI-modules bij softwarerelease 5.x of hoger.

- Catalyst 2820 Series FDDI module software release notes.

Catalyst 1600 Series Switch

- Catalyst 1600 Series Token Ring-switch ondersteunt WS-C161F FDDI-module.

- Met de FDDI-module kunt u Catalyst 1600 verbinden met bestandsservers, routers, concentrators of andere Catalyst 1600-apparaten, op FDDI-netwerken.

- Catalyst 1600 Series Token Ring switch ondersteunt FDDI-module in softwarerelease 1.3 of hoger.

Cisco 7000 Series router

- Cisco 7000 Series routers ondersteunen zowel FDDI half-duplexpoortadapters en full-duplex poortadapters, die interfaces bieden voor zowel SMF als MMF optische kabel.

- Cisco 7000 Series routers ondersteunen half-duplex en volledig-duplex poortadapters in Cisco IOS release 11.1x of hoger.

Cisco 4000 Series router

- Cisco 4500-M en 4700-M ondersteunen één-poorts FDDI-netwerkprocessormodules (NPMs) met één-poorts dubbele bijlage SMF/MMF FDDI-netwerkmodules (NPMs).

- Cisco 4000 Series routers ondersteunt FDDI in Cisco IOS release 11.2x of hoger.

Gerelateerde informatie

- Productondersteuningspagina’s voor LAN

- Ondersteuningspagina voor LAN-switching

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems