Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Opdrachten tonen

Uitvoer van voorbeeldopdracht

Catalyst 5500 Switch

Catalyst 6500 Switch

Speciale overweging bij gebruik van onvoorwaardelijk op kanaalmodus

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document behandelt de installatie van een EtherChannel tussen een Cisco Catalyst 5500 switch en een Catalyst 6500 switch, die allebei Catalyst OS (CatOS) uitvoeren. Alle Catalyst 4500/4000, 5500/5000 of 6500/6000 Series switches die CatOS uitvoeren, hadden in dit scenario kunnen worden gebruikt om dezelfde resultaten te behalen. EtherChannel kan Fast EtherChannel (FEC) of Gigabit EtherChannel (GEC) worden genoemd, afhankelijk van de snelheid van de interfaces of poorten die worden gebruikt om EtherChannel te vormen.

In dit voorbeeld zijn twee Fast Ethernet (FE) poorten van elk van de switches in een FEC gebundeld. In dit document verwijzen de termen "Fast EtherChannel", "Gigabit EtherChannel", "poortkanaal", "kanaal" en "poortgroep" allemaal naar EtherChannel.

Dit document bevat alleen de configuratiebestanden van de switches en de uitvoer van de bijbehorende opdrachten in de voorbeeldweergave. Voor meer informatie over het configureren van een EtherChannel tussen Catalyst-switches, raadpleegt u het volgende document:

- EtherChannel configureren tussen Catalyst 4000, 5000 en 6000 Switches die CatOS uitvoeren

Dit document biedt geen configuraties met behulp van het Link Aggregation Control Protocol (LACP). Raadpleeg voor meer informatie over het configureren van LACP het volgende document:

- LACP configureren (802.3ad) tussen een Catalyst 6000 en een Catalyst 4000

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Catalyst 5500 switch met CatOS 6.3(7) software

- Catalyst 6500 switch met CatOS 7.2(2) software

N.B.: Raadpleeg het volgende document voordat u het kanaal tussen de CatOS-switches configureren:

- Systeemvereisten voor implementatie van EtherChannel op Catalyst-Switches

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de technische Tips van Cisco.

Achtergrondinformatie

EtherChannel kan onvoorwaardelijk worden geconfigureerd (met behulp van kanaalmodus op) of het kan worden ingesteld door de switch over het kanaal te laten onderhandelen met het end-end met behulp van het Port Aggregation Protocol (PAgP) (met behulp van kanaalmodus wenselijk).

Opmerking: Catalyst switches die CatOS ondersteunen PAgP en daarom is de gewenste modus aanbevolen voor het instellen van een EtherChannel tussen deze apparaten. PAgP beschermt tegen elke verkeerde configuratie tussen de twee apparaten. De kanaalmodus aan kan handig zijn wanneer het verre eindapparaat PAgP niet ondersteunt en u het kanaal onvoorwaardelijk moet instellen. De stille of niet-stille sleutelwoorden zijn beschikbaar voor de automatische en wenselijke kanaalmodi. Het stille sleutelwoord wordt standaard ingeschakeld op alle poorten voor Catalyst 4500/4000 of 6500/6000, en op koperpoorten van Catalyst 5500/5000 Series switches. Het niet-stille sleutelwoord wordt in alle vezelpoorten (FE en Gigabit Ethernet [GE]) standaard ingeschakeld voor Catalyst 5500/5000 Series switches. Het wordt aanbevolen om het standaard stille of niet-stille sleutelwoord te gebruiken wanneer u een verbinding maakt tussen Cisco-switches.

Ga voor meer informatie over PAgP en EtherChannel naar de technische documentatie voor uw release van CatOS-software op de productpagina's van Cisco Switches. Raadpleeg de secties Fast EtherChannel en Gigabit EtherChannel configureren of EtherChannel configureren. U kunt de functie Zoeken gebruiken om deze secties te vinden.

Een andere goede referentie is de sectie EtherChannel/Port Aggregation Protocol van het volgende document:

- Best Practices voor Catalyst 4000, 5000 en 6000 Series Switch Configuration and Management

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

- Catalyst 5500 Switch

- Catalyst 6500 Switch

Opmerking: de configuraties die in dit document worden opgesomd, zijn geïmplementeerd door EtherChannel te configureren met behulp van PAgP-onderhandeling in de aanbevolen wenselijke modus.

Catalyst 5500 Switch

#version 6.3(7)

!

set option fddi-user-pri enabled

!

#system

set system name  cat5500

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#ip

!--- This is the IP address used for management.

set interface sc0 1 10.10.10.2/255.255.255.0 10.10.10.255

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash bootflash:cat5000-sup3.6-3-7.bin

!

#port channel

!--- Ports are assigned to admin group 50. This admin group is assigned !--- automatically when the port channel is configured, or it can be assigned manually. !--- If the admin group does not need to be assigned manually, this command should not be !--- manually set either. Let the switch create it automatically. !--- Also note that ports 4/1 through 4/4 are set for port channel even though only !--- 4/1-2 are configured. This is normal behavior. The ports 4/3 and 4/4 can !--- be used for any other purpose.

set port channel 4/1-4 50

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseSX Supervisor

!

#module 2 empty

!

#module 3 empty

!

#module 4 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

!--- Port channeling is enabled.

set port channel 4/1-2 mode desirable silent

!

#module 5 : 12-port 10/100BaseTX Ethernet

!

#module 6 empty

!

#module 7 : 2-port MM OC-3 Dual-Phy ATM

!

#module 8 empty

!

#module 9 empty

!

#module 10 empty

!

#module 11 empty

!

#module 12 empty

!

#module 13 empty

end

Catalyst 6500 Switch

#version 7.2(2)

!

!

#system

set system name  cat6500

!

#!

#ip

!--- This is the IP address used for management.

set interface sc0 1 10.10.10.1/255.255.255.0 10.10.10.255

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash bootflash:cat6000-supk8.7-2-2.bin

!

#igmp

set igmp leave-query-type mac-gen-query

!

#port channel

!--- The ports are assigned to admin group 63. This admin group is assigned !--- automatically when the port channel is configured or it can be assigned manually. !--- If admin group does not need to be assigned manually, this command should not be !--- manually set. Let the switch create it automatically. !--- Also note that ports 4/1 through 4/4 are set for the port channel even though !--- only 4/1-2 are configured. This is normal behavior. The ports 4/3 and 4/4 !--- can be used for any other purpose.

set port channel 4/1-4 63

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseX Supervisor

!

#module 2 : 2-port 1000BaseX Supervisor

!

#module 3 empty

!

#module 4 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

!--- Port channeling is enabled.

set port channel 4/1-2 mode desirable silent

!

#module 5 empty

!

#module 6 empty

!

#module 15 : 1-port Multilayer Switch Feature Card

!

#module 16 : 1-port Multilayer Switch Feature Card

end

Verifiëren

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Opdrachten tonen

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

U kunt het poortkanaal in een CatOS-switch als volgt controleren:

- Module voor poortfuncties tonen

- havenkanaal tonen

- Module voor poortkanaal/poort tonen

- informatie over het poortkanaal tonen

Om de STP-status (Spanning Tree Protocol) in een CatOS-switch te controleren, geeft u de volgende opdrachten uit:

- spanboom tonen

- toon spantree vlan

- SPANNER-module/poort tonen

Uitvoer van voorbeeldopdracht

Catalyst 5500 Switch

Module voor poortfuncties tonen

Deze opdracht wordt gebruikt om te controleren of de module in staat is te kanaliseren. Het laat ook zien welke andere havens het kanaal mogen vormen met deze haven.

cat5500> (enable) show port capabilities 4

Model                    WS-X5225R

Port                     4/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  4/1-2,4/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Dot1x                    yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),tx-(none)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              IP-Precedence

Rewrite                  no

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            1..1000,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

--------------------------------------------------------------

Model                    WS-X5225R

Port                     4/2

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  4/1-2,4/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Dot1x                    yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),tx-(none)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              IP-Precedence

Rewrite                  no

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            1..1000,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

--------------------------------------------------------------

!--- Output suppressed.

havenkanaal tonen

Deze opdracht wordt samen met de opdracht show port Channel info gebruikt om de status van het havenkanaal te controleren.

cat5500> (enable) show port channel

Port  Status     Channel              Admin Ch

Mode                 Group Id

----- ---------- -------------------- ----- -----

4/1  connected  desirable silent        50   865

4/2  connected  desirable silent        50   865

----- ---------- -------------------- ----- -----

Port  Device-ID                       Port-ID                   Platform

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

4/1  TBA04380080(cat6500)            4/1                       WS-C6506

4/2  TBA04380080(cat6500)            4/2                       WS-C6506

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

Opmerking: De poorten 4/3 en 4/4 worden in het bovenstaande uitvoerdocument weergegeven als ze in de niet-aangesloten status staan.

Als u de output van een opdracht show Port Channel van uw Cisco-apparaat hebt, kunt u het Uitloop Interpreter Tool (alleen geregistreerde klanten) gebruiken om mogelijke problemen en problemen weer te geven.

SPANNER-module/poort tonen

cat5500> (enable) show spantree 4/1

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

4/1-2                    1    forwarding           12   32 disabled 865

cat5500> (enable) show spantree 4/2

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

4/1-2                    1    forwarding           12   32 disabled 865

Opmerking: Uitvoer van de show spantree module/poort opdracht voor poorten 4/1 en 4/2 is identiek, aangezien deze poorten in één kanaal zijn gegroepeerd met de kanaalid van 865.

Catalyst 6500 Switch

Module voor poortfuncties tonen

Deze opdracht wordt gebruikt om te controleren of de module in staat is te kanaliseren. Het laat ook zien welke andere havens het kanaal mogen vormen met deze haven.

cat6500> (enable) show port capabilities 4/1

Model                    WS-X6248-RJ-45

Port                     4/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  yes

Broadcast suppression    no

Flow control             receive-(off,on),send-(off)

Security                 yes

Dot1x                    yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(1q4t),tx-(2q2t)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              DSCP

UDLD                     yes

Inline power             no

AuxiliaryVlan            1..1000,1025..4094,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

COPS port group          4/1-48

Link debounce timer      yes

havenkanaal tonen

Deze opdracht wordt samen met de opdracht show port Channel info gebruikt om de status van het havenkanaal te controleren.

cat6500> (enable) show port channel

Port  Status     Channel              Admin Ch

Mode                 Group Id

----- ---------- -------------------- ----- -----

4/1  connected  desirable silent        63   865

4/2  connected  desirable silent        63   865

Port  Device-ID                       Port-ID                   Platform

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

4/1  069001645(cat5500)              4/1                       WS-C5500

4/2  069001645(cat5500)              4/2                       WS-C5500

Opmerking: De poorten 4/3 en 4/4 worden in het bovenstaande uitvoerdocument weergegeven als ze in de niet-aangesloten status staan.

Als u de output van een opdracht show Port Channel van uw Cisco-apparaat hebt, kunt u het Output (alleen geregistreerde klanten) gebruiken om mogelijke problemen en problemen weer te geven.

informatie over het poortkanaal tonen

cat6500> (enable) show port channel info

Switch Frame Distribution Method: ip both

Port  Status     Channel              Admin Channel Speed Duplex Vlan

mode                 group id

----- ---------- -------------------- ----- ------- ----- ------ ----

4/1  connected  desirable silent        63     865 a-100 a-full    1

4/2  connected  desirable silent        63     865 a-100 a-full    1

Port  Channel Oper-group Neighbor   Oper-Distribution PortSecurity/

ifIndex            Oper-group Method            Dynamic port

----- ------- ---------- ---------- ----------------- -------------

4/1  215            241 1          ip both

4/2  215            241 1          ip both

Port  Device-ID                       Port-ID                   Platform

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

4/1  069001645(cat5500)              4/1                       WS-C5500

4/2  069001645(cat5500)              4/2                       WS-C5500

!--- Output suppressed.

toon spantree vlan

De opdrachten spantree tonen worden gebruikt om te controleren of alle poorten binnen een kanaal gegroepeerd zijn en in staat van doorsturen zijn.

cat6500> (enable) show spantree 1

VLAN 1

Spanning tree mode          PVST+

Spanning tree type          ieee

Spanning tree enabled

Designated Root             00-04-6d-82-88-00

Designated Root Priority    0

Designated Root Cost        38

Designated Root Port        4/25

Root Max Age   20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-03-a0-e9-0c-00

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

1/1                     1    not-connected         4   32 disabled 0

1/2                     1    not-connected         4   32 disabled 0

2/1                     1    not-connected         4   32 disabled 0

2/2                     1    not-connected         4   32 disabled 0

4/1-2                    1    forwarding           12   32 disabled 865

4/3                     1    forwarding           19   32 disabled 0

4/4                     1    forwarding           19   32 disabled 0

4/5                     1    not-connected       100   32 disabled 0

4/6                     1    not-connected       100   32 disabled 0

4/7                     1    not-connected       100   32 disabled 0

4/8                     1    not-connected       100   32 disabled 0

4/9                     1    not-connected       100   32 disabled 0

4/10                    1    not-connected       100   32 disabled 0

4/11                    1    not-connected       100   32 disabled 0

4/12                    1    not-connected       100   32 disabled 0

4/13                    1    not-connected       100   32 disabled 0

4/14                    1    not-connected       100   32 disable

!--- Output suppressed.

Als u de uitvoer hebt van een opdracht om spantree te tonen van uw apparaat, kunt u het Uitvoer Tolk Tool gebruiken (uitsluitend geregistreerde klanten) , om mogelijke problemen en oplossingen weer te geven.

SPANNER-module/poort tonen

cat6500> (enable) show spantree 4/1

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

4/1-2                    1    forwarding           12   32 disabled 865

cat6500> (enable) show spantree 4/2

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

4/1-2                    1    forwarding           12   32 disabled 865

Opmerking: Uitvoer van de show spantree module/poort opdracht voor poorten 3/1 en 3/2 is identiek, aangezien deze poorten in één kanaal zijn gegroepeerd met de kanaalid van 865.

Speciale overweging bij gebruik van onvoorwaardelijk op kanaalmodus

Cisco raadt het gebruik van PAgP aan voor de configuratie van poortkanalen, zoals beschreven in Background Theory, hierboven. Als u de EtherChannel om welke reden dan ook onvoorwaardelijk configureren (gebruik van kanaalmodus op), wordt aanbevolen om een poortkanaal te creëren door de onderstaande stappen te volgen. Dit vermijdt mogelijke problemen met STP tijdens het configuratieproces. De detectie van STP-lus kan de poorten uitschakelen als de ene kant is ingesteld als een kanaal voordat de andere kant als kanaal kan worden geconfigureerd.

1. Stel de poorten in die gebruikt moeten worden in poortkanalisatie om modus op de eerste switch uit te schakelen door de ingestelde poortmodule/poort - opdracht uit te geven.

2. Maak het poortkanaal (poortgroep) op de eerste switch en stel de kanaalmodus in op.

3. Maak het poortkanaal op de tweede switch en stel de kanaalmodus in op.

4. Schakel de poorten die eerder op de eerste switch waren uitgeschakeld opnieuw in door de ingestelde poort uit te geven, laat module/poort opdracht toe.

Gerelateerde informatie

- EtherChannel configureren tussen Catalyst 4000, 5000 en 6000 Switches die CatOS uitvoeren

- Systeemvereisten voor implementatie van EtherChannel op Catalyst-Switches

- Productondersteuningspagina’s voor LAN

- Ondersteuningspagina voor LAN-switching

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen