Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

E1/T1-kanaalgebruik via SNMP bewaken

Gerelateerde informatie

Inleiding

Een typische controletaak voor een E1/T1 toegangsserver is het E1/T1-gebruik te controleren als een aantal actieve DS0-kanalen in gebruik per apparaat of per specifiek DS1-kanaal op het apparaat. In dit document wordt beschreven hoe u deze informatie via SNMP kunt verkrijgen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies. AS5350 met Cisco IOS® softwarerelease 12.2(15)T1 werd bij de test gebruikt.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

E1/T1-kanaalgebruik via SNMP bewaken

De CISCO-POP-MGMT-MIB biedt deze objecten over het gebruik van DS0-kanalen op een apparaat dat via SNMP kan worden gecontroleerd:

- cpmActiveDS0s - Het aantal DS0s dat momenteel in gebruik is.

- cpmDS1ActiveDS0s - Het aantal DS0s dat momenteel in gebruik is voor een bepaalde DS1.

- cpmActiveDS0sHighWaterMark - Het hoge watercijfer voor het aantal DS0s dat tegelijkertijd actief is.

- cpmDS1ActiveDS0sHighWaterMark - Het hoge watermerk voor aantal DS0s dat tegelijkertijd actief is op bepaalde DS1.

Deze twee objecten:

- CPMDS1ActiveDS0s

- CPMDS1ActiveDS0sHighWaterMark

zijn geïndexeerd aan dit paar:

- CPMDS1GebruikSlotIndex

- CPMDS1GebruikPortIndex

Deze output toont een voorbeeld van de gegevens die dit illustreren, met één actief DS0-kanaal op de eerste DS1-poort in de zevende sleuf:

#snmpwalk -c public 192.0.2.1 cpmActiveDS0s

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmActiveDS0s.0 = Gauge32: 1

#snmpwalk -c public 192.0.2.1 cpmDS1ActiveDS0s

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.0 = Gauge32: 1

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.1 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.2 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.3 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.4 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.5 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.6 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.7 = Gauge32: 0

Om routermodellen en Cisco IOS-softwarereleases te vinden die dit MIB ondersteunen, gebruikt u Cisco IOS MIB-tools. Ten tijde van het schrijven van dit document wordt CISCO-POP-MGMT-MIB voornamelijk gebruikt op AS5xxx-Series toegangsservers en 36xx en 37xx Access routers.

Opmerking: Voor de 36xx- en 37xx-Series wordt CISCO-POP-MGMT-MIB alleen ondersteund wanneer netwerkmodule(s) voor digitale modem is geïnstalleerd, anders is de MIB leeg.

Als uw router CISCO-POP-MGMT-MIB niet ondersteunt, kunt u de operationele status van alle individuele B-kanalen verkrijgen door gebruik te maken van ISDNBeonderOperStatus van ISDN-MIB (geïndexeerd met ifIndex) en alle kanalen met actieve (4) status tellen, om het aantal momenteel in gebruik zijnde kanalen te krijgen. Dit vereist echter het schrift.

Deze output toont een voorbeeld van de gegevens die dit illustreren, met één actief DS0 kanaal op de E1 poort:

#snmpwalk -c public 192.0.2.1 isdnBearerOperStatus

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.263 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.264 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.265 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.266 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.267 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.268 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.269 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.270 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.271 = INTEGER: active(4)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.272 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.273 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.274 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.275 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.276 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.277 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.278 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.279 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.280 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.281 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.282 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.283 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.284 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.285 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.286 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.287 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.288 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.289 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.290 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.291 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.292 = INTEGER: idle(1)

Gerelateerde informatie

- SNMP: Vaak gestelde vragen over MIBs

- Cisco IOS MIB-tools

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen