Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

SDI

NDI

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat definities van Serial Data Input (SDI) en Network Data Input (NDI) wanneer deze in een debug wordt gezien, zoals in het gedeelte verify-onderdeel van STUN Virtual Multipoint configureren.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

SDI

SDI vertegenwoordigt een pakket dat door een lokale seriële tunneling (STUN) is ingekapselde interface en is bestemd voor of seriële, directe of TCP-insluiting.

NDI

NDI vertegenwoordigt een pakket dat via seriële, directe of TCP-insluiting over het netwerk is gekomen en dat bestemd is voor een ingekapselde STUN-interface.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen