Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

STUN States

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document definieert de waarden van het veld Staat in de uitvoer van het statief.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

STUN States

Het veld State toont de status van de verbinding tussen twee seriële tunnelrouters (STUN). Het veld Staat kan een van de volgende waarden hebben:

- dood: probeer te openen, maar faalde (of de connectie stierf).

- gesloten —geen activiteit.

- Openen: probeer de verbinding te openen en te wachten.

- proberen te openen en wachten op een aansluiting.

- open — volledig aangesloten en in staat om STUN gegevens uit te wisselen.

- directe —rechtstreekse aansluiting tussen twee havens in hetzelfde vak. Het is niet nodig om een staat tussen hen te overwegen.

Opmerking: Een STUN peer-verbinding wordt alleen open als er verkeer door de tunnel stroomt, anders blijft de verbinding gesloten. Dit gedrag is in strijd met data-link Switching (DLSw), waar de peers naar verbonden status gaan zodra er IP connectiviteit tussen hen is.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen