Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

tonen ipv6-route

IPv6-route

samenvatting van het bgp ipv6 - unicast

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document biedt een voorbeeldconfiguratie voor Multiprotocol Border Gateway Protocol (BGP) voor IPv6. BGP is een Buitenkant Gateway Protocol (EGP) dat voornamelijk wordt gebruikt om afzonderlijke routingdomeinen te verbinden die onafhankelijk routingbeleid (autonome systemen) bevatten. BGP wordt gewoonlijk gebruikt om verbinding te maken met een serviceprovider voor toegang tot internet. BGP kan ook worden gebruikt binnen een autonoom systeem en deze variatie wordt interne BGP (iBGP) genoemd. Multiprotocol BGP is een uitgebreide BGP die routinginformatie voor de reeks van het netwerklaagprotocol adresfamilies, zoals IPv6 adresfamilie en voor IP multicast routes draagt. Alle BGP-opdrachten en routingbeleidsfuncties kunnen met multiprotocol BGP worden gebruikt.

Voorwaarden

Vereisten

Zorg ervoor dat u aan deze vereisten voldoet voordat u deze configuratie probeert:

- IPv6-adressering en basisconnectiviteit implementeren

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

In deze topologie vormen de routers R0 en R1 een EBGP-relatie: R0 is in Autonoom Systeem Nummer 1 (AS1) en R1 is in AS2. router R0 adverteert met twee IPv6-netwerken: 2010:AB8:2: 18/48 en 2010:AB8:3: 10/48.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Configuraties

Dit is de voorbeeldconfiguratie van IPv6 multiprotocol BGP voor de routers die in het diagram worden getoond:

router R0

ipv6 unicast-routing

!--- Enables forwarding of IPv6 packets.

ipv6 cef

interface Loopback10

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:2::/48

ipv6 enable

!

interface Loopback20

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:3::/48

ipv6 enable

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2010:AB8:0:2::/64 eui-64

ipv6 enable

!

router bgp 1

bgp router-id 1.1.1.1

no bgp default ipv4-unicast

!--- Without configuring ""no bgp default ipv4-unicast"" only IPv4 will be !--- advertised

bgp log-neighbor-changes

neighbor 2010:AB8:0:2:C601:10FF:FE58:0 remote-as 2

!

address-family ipv6

neighbor 2010:AB8:0:2:C601:10FF:FE58:0 activate

network 2010:AB8:2::/48

network 2010:AB8:3::/48

exit-address-family

!

router R1

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2010:AB8:0:2::/64 eui-64

ipv6 enable

!

router bgp 2

bgp router-id 2.2.2.2

no bgp default ipv4-unicast

bgp log-neighbor-changes

neighbor 2010:AB8:0:2:C600:10FF:FE58:0 remote-as 1

!

address-family ipv6

neighbor 2010:AB8:0:2:C600:10FF:FE58:0 activate

exit-address-family

!

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Het Uitvoer Tolk (uitsluitend geregistreerde klanten) (OIT) ondersteunt bepaalde show opdrachten. Gebruik de OIT om een analyse van tonen opdrachtoutput te bekijken.

tonen ipv6-route

Deze opdracht toont de IPv6-routingtabel.

R1#

show ipv6 route

IPv6 Routing Table - 5 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

C   2010:AB8:0:2::/64 [0/0]

via ::, FastEthernet0/0

L   2010:AB8:0:2:C601:10FF:FE58:0/128 [0/0]

via ::, FastEthernet0/0

B   2010:AB8:2::/48 [20/0]

via FE80::C600:10FF:FE58:0, FastEthernet0/0

B   2010:AB8:3::/48 [20/0]

via FE80::C600:10FF:FE58:0, FastEthernet0/0

L   FF00::/8 [0/0]

via ::, Null0

IPv6-route

Wanneer u een protocol specificeert, worden alleen routes voor dat bepaalde routingprotocol weergegeven. Deze steekproefuitvoer komt van het tonen ipv6 routebevel wanneer met het sleutelwoord BGP in:

R1#

show ipv6 route bgp

IPv6 Routing Table - 5 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

B   2010:AB8:2::/48 [20/0]

via FE80::C600:10FF:FE58:0, FastEthernet0/0

B   2010:AB8:3::/48 [20/0]

via FE80::C600:10FF:FE58:0, FastEthernet0/0

samenvatting van het bgp ipv6 - unicast

Deze opdracht levert uitvoer die vergelijkbaar is met de opdracht samenvatting van de show ip bgp, behalve dat deze specifiek is voor IPv6.

R1#

show bgp ipv6 unicast summary

BGP router identifier 2.2.2.2, local AS number 2

BGP table version is 3, main routing table version 3

2 network entries using 304 bytes of memory

2 path entries using 152 bytes of memory

2/1 BGP path/bestpath attribute entries using 248 bytes of memory

1 BGP AS-PATH entries using 24 bytes of memory

0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory

0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory

BGP using 728 total bytes of memory

BGP activity 2/0 prefixes, 2/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

2010:AB8:0:2:C600:10FF:FE58:0

4     1      15      14        3    0    0 00:11:52        2

Gerelateerde informatie

- Ondersteuning van IP, versie 6 (IPv6)

- Implementatie van Multiprotocol BGP voor IPv6

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems