Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u het HSRP-protocol (Hot Standby Routing Protocol) voor IPv6 kunt configureren. HSRP wordt binnen een groep routers gebruikt om een actieve router en een standby-router te selecteren. In een groep routerinterfaces, is de actieve router de router van keuze voor het verzenden van pakketten. de stand-by router is de router die overneemt wanneer de actieve router mislukt of wanneer aan de vooraf ingestelde voorwaarden is voldaan . HSRP is ontworpen om alleen een virtuele eerste hop voor IPv6-hosts te bieden.

Een HSRP IPv6-groep heeft een virtueel MAC-adres dat afgeleid is van het HSRP-groepsnummer en een virtueel IPv6 link-lokaal adres dat standaard afkomstig is van het HSRP virtuele MAC-adres. Periodieke routeradvertenties (RA’s) worden verzonden voor het HSRP virtuele IPv6-link-lokaal adres wanneer de HSRP-groep actief is. Deze RA’ s stoppen nadat een definitieve RA is verzonden wanneer de groep de actieve staat verlaat.

HSRP gebruikt een prioritair mechanisme om te bepalen welke HSRP geconfigureerde router de standaard actieve router moet zijn. Om een router als de actieve router te configureren moet u deze een prioriteit toewijzen die hoger is dan de prioriteit van alle andere HSRP-geconfigureerde routers. De standaardprioriteit is 100; daarom, als u slechts één router vormt om een hogere prioriteit te hebben, zal die router de standaard actieve router zijn. HSRP versie 2 gebruikt het nieuwe IP multicast adres 24.0.102 om hallo-pakketten te verzenden in plaats van het multicast adres van 224.0.0.2, dat door versie 1 wordt gebruikt.

Voorwaarden

Vereisten

Zorg ervoor dat u aan deze vereisten voldoet voordat u deze configuratie probeert:

- kennis van het configureren van HSRP; Raadpleeg HSRP configureren voor meer informatie.

- basiskennis van de uitvoering van IPv6-adressering en basisconnectiviteit; Raadpleeg IPv6-adressering en basisconnectiviteit voor meer informatie.

- HSRP versie 2 moet op een interface worden ingeschakeld voordat HSRP IPv6 kan worden geconfigureerd.

- IPv6-routing moet op het apparaat zijn ingeschakeld zodat HSRP IPv6 kan worden geconfigureerd

Gebruikte componenten

De configuraties in dit document zijn gebaseerd op Cisco 3700 Series router op Cisco IOS-softwarerelease 12.4(15)T 13.

N.B.: Controleer de licentieinformatie voor de IPv6-opdrachten.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Convention voor informatie over documentconventies.

Configureren

De routers R1 en R2 worden aangesloten op R3 via een seriële interface. De Fast Ethernet interfaces van R1 en R2 worden zodanig geconfigureerd met HSRP IPv6 dat R1 als de actieve router fungeert en R2 als de standby router fungeert. Heeft de seriële interface S0/0 van R1 afgenomen, verandert de R2 router zijn status van Standby in Actief.

N.B.: Gebruik het Opdrachtupgereedschap (alleen geregistreerde klanten) om meer informatie te vinden over de opdrachten die in dit document worden gebruikt.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

- Configuratie van router R1

- Configuratie van router R2

- Configuratie van router R3

Hier is een link naar een video (beschikbaar op Cisco Support Community ) die toont hoe u HSRP voor IPv6 in Cisco IOS-routers kunt configureren:

HSRP configureren voor IPv6

Configuratie van router R1

R1#show run

Building configuration...

!

hostname R1

!

ip cef

!

ipv6 unicast-routing

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2020:AB8:2001::1010/64

ipv6 enable

standby version 2

standby 1 ipv6 autoconfig

!--- Assigns a standby group and standby IP address.

standby 1 priority 120

!--- R1 is configured as the active router. !--- This is done by assigning a priority value !--- (in this case 120) to the router's Fa0/0 interface. !--- The default priority value is 100.

standby 1 preempt delay minimum 30

!--- The preempt command allows the router to become the !--- active router when it has the priority higher than !--- all the other HSRP-configured routers. !---- Without this command, even if a router has higher !--- priority value, it will not become an active router. !--- The delay minimum value causes the local router to postpone !--- taking over the active role for a minimum of 30 seconds.

standby 1 track Serial0/0 90

!--- Indicates that HSRP tracks serial0/0. !--- The interface priority is configured (in this case 90) which !--- indicates that if the tracked interface goes down the router !--- priority value is to be decremented by 90. !--- Default decrement value is 10.

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 enable

ipv6 address 2010:AB8:2001::1010/64

clock rate 2000000

!

end

Configuratie van router R2

R2#show run

Building configuration...

!

hostname R2

!

ip cef

!

ipv6 unicast-routing

!

interface FastEthernet0/0

!--- R2 is configured as a standby router !--- with a default priority value of 100.

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2020:AB8:2001::1011/64

ipv6 enable

standby version 2

standby 1 ipv6 autoconfig

standby 1 preempt delay minimum 30

standby 1 track Serial0/0

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:2010::1020/64

ipv6 enable

clock rate 2000000

!

end

Configuratie van router R3

R3#show run

Building configuration...

!

hostname R3

!

ip cef

!

ipv6 unicast-routing

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:2001::1011/64

ipv6 enable

clock rate 2000000

!

interface Serial0/1

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:2010::1021/64

clock rate 2000000

!

end

Verifiëren

Gebruik de opdracht Show standby op de R1- en R2-routers om de configuratie te controleren.

router R1

R1#show standby

FastEthernet0/0 - Group 1 (version 2)

State is Active

!--- R1 router is in Active state.

4 state changes, last state change 02:51:30

Virtual IP address is FE80::5:73FF:FEA0:1

Active virtual MAC address is 0005.73a0.0001

Local virtual MAC address is 0005.73a0.0001 (v2 IPv6 default)

Hello time 3 sec, hold time 10 sec

Next hello sent in 2.480 secs

Preemption enabled, delay min 30 secs

Active router is local

Standby router is FE80::C010:21FF:FE78:0, priority 100 (expires in 7.036 sec)

Priority 120 (configured 120)

Track interface Serial0/0 state Up decrement 10

Group name is "hsrp-Fa0/0-1" (default)

router R2

R2#show standby

FastEthernet0/0 - Group 1 (version 2)

State is Standby

!--- R2 router is in Standby state.

4 state changes, last state change 02:51:43

Virtual IP address is FE80::5:73FF:FEA0:1

Active virtual MAC address is 0005.73a0.0001

Local virtual MAC address is 0005.73a0.0001 (v2 IPv6 default)

Hello time 3 sec, hold time 10 sec

Next hello sent in 0.900 secs

Preemption enabled, delay min 30 secs

Active router is FE80::C00F:21FF:FE78:0, priority 120 (expires in 9.928 sec)

MAC address is c20f.2178.0000

Standby router is local

Priority 100 (default 100)

Track interface Serial0/0 state Up decrement 10

Group name is "hsrp-Fa0/0-1" (default)

Als de actieve router (R1 in dit voorbeeld) omlaag gaat, verandert de standby router zijn status direct in Actief zoals in deze tabel wordt getoond:

Wanneer de actieve router (R1) omlaag gaat...

router R1
R1(config)#interface s0/0

R1(config-if)#shut

R1(config-if)#exit

*Mar  1 00:01:34.879: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to

administratively down

*Mar  1 00:01:35.879: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0,

changed state to down

R1#

*Mar  1 00:04:06.691: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#

*Mar  1 00:04:36.175: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Active -> Speak

R1#

*Mar  1 00:04:46.175: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Speak -> Standby

!--- When the interface goes down, the active router changes its state to Standby.

router R2

*Mar  1 00:04:35.631: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Standby ->Active

!--- The standby router is now the active router.

R2#show standby

FastEthernet0/0 - Group 1 (version 2)

State is Active

2 state changes, last state change 00:10:39

Virtual IP address is FE80::5:73FF:FEA0:1

Active virtual MAC address is 0005.73a0.0001

Local virtual MAC address is 0005.73a0.0001 (v2 IPv6 default)

Hello time 3 sec, hold time 10 sec

Next hello sent in 2.532 secs

Preemption enabled, delay min 30 secs

Active router is local

Standby router is FE80::C00F:21FF:FE78:0, priority 30 (expires in 7.524 sec)

Priority 100 (default 100)

Track interface Serial0/0 state Up decrement 10

Group name is "hsrp-Fa0/0-1" (default)

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- Ondersteuning van IPv6-technologie

- Eerste hop-redundantieprotocollen configureren in IPv6

- RFC 2281 - Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP)

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems