Inhoud

Inleiding

Tools voor upgradematrix

Gezondheidscontrole

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat informatie over de verschillende tools die beschikbaar zijn voor Nexus Upgrade Matrix om u te helpen bij een upgrade naar Nexus switches. De documenten waarnaar wordt verwezen bieden gedetailleerde richtlijnen over de upgradeprocedures, de bijbehorende defects/caveats, de ondersteunbaarheid van hardware en meer.

Tools voor upgradematrix

Upgrade Matrix tools fungeren als één bron van waarheid voor Cisco-gevalideerde upgradepaden voor verschillende Nexus-platforms en upgrademethoden, zoals In-Service Software Upgrade (ISSU) en koud opstarten. Daarnaast wordt informatie over ondersteunde hardware Product-ID’s (PID’s) en alternatieve paden en open/opgeloste voorbehouden in de huidige en beoogde NX-OS-releases geleverd, met links naar relevante NX-OS-documentatie.

De beschikbare tools voor upgradematrix zijn:

- Cisco Nexus 9000 en 3000 ISSU ondersteuningsmatrix

- Cisco Nexus 7000 ISSU en ondersteuning voor koud opstarten

Gezondheidscontrole

Bent u geïnteresseerd in hoe een geautomatiseerde health check uit te voeren op uw apparaten voordat een software upgrade of onderhoud? Zo ja, volg de procedure in Voer Nexus Health and Configuration Check uit.

Gerelateerde informatie

- Nexus 9500 meldingen van end-of-life/end-of-sale

- Nexus 3000 meldingen van end-of-life/end-of-sale

- Nexus 7000/7700 end-of-life/end-of-sale meldingen

- Aanbevolen Cisco NX-OS-releases voor Cisco Nexus 9000 Series Switches

- Aanbevolen Cisco NX-OS-releases voor Cisco Nexus 3000 Series Switches

- Aanbevolen Cisco NX-OS-releases voor Cisco Nexus 7000 Series Switches

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems