Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

EIA/TIA-449 kabelvergadering

EIA/TIA-449 DTE Cable Pinouts (DB-60 tot DB-37)

EIA/TIA-449 DCE Cable Pinouts (DB-60 tot DB-37)

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt de 5-in-1 EIA/TIA-449-kabelbehuizing weergegeven en worden de kabelpinverbindingen beschreven.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

EIA/TIA-449 kabelvergadering

EIA/TIA-449 DTE Cable Pinouts (DB-60 tot DB-37)

60 inch^1

Signaal

Beschrijving

Richting

37 inch

Signaal

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

—

—

—

J1-51 J1-52

GND MODE_DCE

Sorteergroep

—

—

—

J1-46

Shield_GND

enkelvoudig

—

J2-1

GND zetten

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

Verdraaid paar nr. 6

==> =>

J2-4 J2-22

SD+ SD—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

Verdraaid paar nr. 9

<====

J2-5 J2-23

ST+ ST—

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

Verdraaid paar nr. 11

<====

J2-6 J2-24

RD+ RD—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

Verdraaid paar nr. 5

==> =>

J2-7 J2-25

RS+ RS—

J-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

Verdraaid paar nr. 10

<====

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

Verdraaid paar nr. 1

<====

J2-9 J2-27

CS+

J1-44 J1-45

L/DCD Circuit_GND

Verdraaid paar nr. 12

==> —

J2-10 J2-37

LL CS

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR—

Verdraaid paar nr. 2

<====

J2-11 J2-29

DM+ DM—

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR—

Verdraaid paar nr. 4

==> =>

J2-12 J2-30

TR+ TR—

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD—

Verdraaid paar nr. 3

<====

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC—

Verdraaid paar nr. 7

==> =>

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

Verdraaid paar nr. 9

— —

J2-19 J2-20

SG RC

1 Geen pin waarnaar verwezen wordt, is verbonden.

EIA/TIA-449 DCE Cable Pinouts (DB-60 tot DB-37)

60 inch 1

Signaal

Beschrijving

Richting

37 inch

Signaal

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Sorteergroep

—

—

—

J1-46

Shield_GNC

enkelvoudig

—

J2-1

GND zetten

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

Verdraaid paar nr. 11

<====

J2-4 J2-22

SD+ SD—

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC—

Verdraaid paar nr. 7

==> =>

J2-5 J2-23

ST+ ST—

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

Verdraaid paar nr. 6

==> =>

J2-6 J2-24

RD+ RD—

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

Verdraaid paar nr. 1

<====

J2-7 J2-25

RS+ RS—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

Verdraaid paar nr. 9

==> =>

J2-8 J2-26

RT+ RT—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

Verdraaid paar nr. 5

==> =>

J2-9 J2-27

CS+

J1-29 J1-30

NIL/LL Circuit_GND

Verdraaid paar nr. 12

==> —

J2-10 J2-37

LL SC

J1-3 J1-4

DTR/DSR+ DTR/DSR—

Verdraaid paar nr. 4

==> =>

J2-11 J2-29

DM+ DM—

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR—

Verdraaid paar nr. 2

<====

J2-12 J2-30

TR+ TR—

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD—

Verdraaid paar nr. 3

==> =>

J2-13 J2-31

RR+ RR—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

Verdraaid paar nr. 10

<====

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

Verdraaid paar nr. 8

— —

J2-19 J2-20

SG RC

1 Geen pin waarnaar verwezen wordt, is verbonden.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen