Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Belangrijkste kenmerken

FXS- en FXO-interfaces

Timer van netwerkklokken

Configureren

Verifiëren

Netwerkdiagram

Configuraties

Problemen oplossen

Aansluiten van oproepen vanaf de ABBYY ABBYY Signaling Voice-poort

Inleiding

De analoge (FXS/DID/FXO) en digitale (BRI) uitbreidingsmodule voor spraak/fax (EVM-HD) functie met hoge dichtheid biedt een geïntegreerde analoge/digitale spraakinterface met hogere dichtheid. De EVM-HD-8FXS/DID-netwerkmodule biedt acht Exchange Station (FXS)- of Direct Inward Diing (DID)-poorten. Deze netwerkmodule heeft toegang tot DSP-modules (Digital Signal Processor) op het moederbord in plaats van gebruik van DSP's aan boord. U kunt de poortdichtheid verhogen door in elke combinatie maximaal twee optionele uitbreidingsmodules in te sluiten:

- EM-HDA-8FXS-8-poorts FXS spraak/fax-uitbreidingsmodule

- EM-HDA-3FXS/4FXO-3-poorts FXS en 4-poorts FXO spraak/fax-uitbreidingsmodule

- EM-HDA-6FXO—6-poorts FXO spraak/fax-uitbreidingsmodule

- EM-4BRI-NT/TE—4-poorts ISDN BRI uitbreidingsmodule

PVDM2 DSP-modules worden gebruikt in combinatie met het EVM-HD-8FXS/DID-basisbord en de uitbreidingsmodules ervan. PVDM2-modules zijn afzonderlijk beschikbaar en geïnstalleerd in de DSP-modulegroeven in de routerchassis.

Voorwaarden

Vereisten

Zorg er voordat u deze configuratie probeert voor dat u aan deze vereisten voldoet:

- Plaats de netwerkmodules in de juiste sleuven van de router bij uw installatie.

- Installeer DSP’s op het basisstation en stel de DSP’s in met een door spraak enabled gegenereerd beeld van Cisco IOS release 12.3(8)T4 of 12.3(11)T of met een latere release.

- De minimale Cisco IOS-release voor deze functie is release 12.3(8)T4. Gebruik Cisco IOS release 12.3(11)T2 voor optimale resultaten.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op het volgende:

- Patchpaneel voor BRI interfacepoort — Voor de BRI interfacepoort moet u een geschikt patchpaneel installeren. Patchpanelen zijn over het algemeen beschikbaar bij meerdere leveranciers van kabel- en netwerkadaptertools:

- Als u de digitale spraakmodule EM-4BRI-NT/TE gebruikt, kunt u naar eigen goeddunken overwegen het JPM2194A-patchpaneel van de Black Box Corporation te gebruiken.

- Het EVM-HD-8FXS/DID-baseboard heeft een RJ-21-connector. Het Black Box JPM2194A-patchpaneel past RJ-11- en RJ-45-combinaties aan op Cisco-modules met hoge dichtheid en biedt flexibiliteit voor upgrades van de uitbreidingsmodule (analoog of digitaal).
Vermelding van niet-Cisco-producten of -diensten is uitsluitend ter informatie bedoeld en vormt geen bekrachtiging of aanbeveling. Opmerking:

- Instelbare coëfficiënten - Voor EVM-HD-8FXS/DID delen aangrenzende poorten 0/1, 2/3, 4/5 en 6/7 dezelfde impedantie-coëfficiënt-instellingen binnen elk paar. Deze bedrading is vooral belangrijk wanneer u sommige poorten voor DID-modus en andere voor FXS-modus configureren. Voor DID-installaties kunnen verschillende impedantiekeuten nodig zijn die het gevolg zijn van de eigenschappen van niet-bedrijfsruimten-aansluitingen.

- Als u een impedantieinstelling wijzigt, wordt u in een bericht op de wijziging gesignaleerd.

- Deze impedantieinstellingen zijn alleen van toepassing op het baseboard (EVM-HD-8FXS/DID) — niet op EM-HDA-8FXS. Wanneer u de impedantie op de EM-HDA-8FXS instelt, verandert alleen de impedantie voor de poort die wordt geconfigureerd.

- Ondersteuning van Cisco CallManager — Voordat u de analoge (FXS/DID/FXO) en digitale (BRI) uitbreidingsmodule voor spraak/fax (EVM-HD) functie kunt uitvoeren, moet u een spraak-enabled afbeelding van Cisco IOS release 12.3(8)T4, release 12.3(11)T of een latere release installeren.

- Wanneer de functie High-Density Analog (FXS/DID/FXO) en Digital (BRI) Extension Module voor spraak/fax (EVM-HD) wordt gebruikt in een Cisco CallManager-netwerk, release 4.1.2, release 4.0.2a SR1 of release 3.3.5 van Cisco CallManager moet worden geïnstalleerd.

- Als deze optie in een Cisco CallManager Express-netwerk wordt gebruikt, moet release 3.1 van Cisco CallManager Express geïnstalleerd zijn.

- EM-HDA-8FXS Ring-signaal heeft een maximaal 46 Vrms voor 1 REN — FXS-poorten op EM-HDA-8FXS hebben een ringsignaal van ongeveer 46 Vrms met een 1-REN lading. Als u het voltage verhoogt door de PCM codec filters opnieuw te programmeren, gebeurt er een valse ring-trip. Het SLIC-ring-trip detectiepunt wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die in de loop stroomt, zodat een stijging in spanning de stroom voor een bepaalde lading verhoogt. Deze toename van de huidige situatie veroorzaakt een ongewenste valse ringreis bij een REN van 1 of 2.

- Poortnummering op de EM-HDA-3FXS/4FXO uitbreidingsmodule — Als uw installatie EM-HDA-3FXS/4FXO uitbreidingsmodules omvat, let dan op dat de poortnummering op deze modules niet achtereenvolgens is. Eén poortnummer wordt "overgeslagen" in de nummering tussen de FXO- en FXS-interfaces. Dit is belangrijk wanneer u de poortnummers definieert. De volgende lijst bevat een voorbeeld van een regeling voor de havennummering voor FXS- en FXO-poorten op EM-HDA-3FXS/4FXO-modules die in slots EM0 en EM1 zijn geïnstalleerd.

- EM0 — FXS-poorten 2/0/8, 2/0/9, 2/0/10

- EM0 — FXO-poorten 2/0/12, 2/0/13, 2/0/14, 2/0/15

- EM1 — FXS-poorten 2/0/16, 2/0/17, 2/0/18

- EM1 — FXO-poorten 2/0/20, 2/0/21, 2/0/22, 2/0/23

Conventies

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de technische Tips van Cisco.

Achtergrondinformatie

Deze sectie verschaft achtergrondinformatie over analoge en digitale uitbreidingsmodule met hoge dichtheid voor spraak/fax.

Belangrijkste kenmerken

De analoge en digitale uitbreidingsmodule met hoge dichtheid voor spraak/fax ondersteunt het volgende:

- Analoge FXS, analoge Deviezenkantoor (FXO), DID en digitale BRI S/T NT/TE

- Ondersteuning voor Generic DSPware stille onderdrukking, toondetectie, spraakcodec

- De volgende nieuwe expansiemodules:

- EM-HDA-3FXS/4FXO-3-poorts FXS en 4-poorts FXO spraak/fax-uitbreidingsmodule

- EM-HDA-6FXO—6-poorts FXO spraak/fax-uitbreidingsmodule

- EM-4BRI-NT/TE—4-poorts ISDN BRI uitbreidingsmodule

- De bestaande EM-HDA-8FXS uitbreidingsmodule

- Ondersteuning van echo-annulering van G.168 ECAN

- Signalingstypen:

- FXO en FXS: Aanvang en herstart op de grond

- DID: Wink-start, onmiddellijke start en startvertraging

- Ondersteuning van VoX (Voice over Packet)-protocol:

- VoIP voor H.323, Media Gateway Control Protocol (MGCP), Session Initiation Protocol (SIP) zoals ondersteund door Cisco IOS-software

- VoFR of VoATM zoals ondersteund door Cisco IOS-software

- Kanaalbankemulatie en cross-connect

- Haring:

- Digitaal tot digitaal (dezelfde kaart)

- Analoge op digitale (dezelfde kaart)

- BRI-poorten met ondersteuning voor inline voeding

- Ondersteuning van BRI S/T NT/TE, klokdistributie, synchronisatie

- REN-ondersteuning: vijf REN per poort

FXS- en FXO-interfaces

Een FXS-interface sluit de router of toegangsserver aan op eindgebruikersapparatuur zoals telefoons, faxapparaten of modems. De FXS interface levert ring, voltage en kiestoon aan het station. Een FXO-interface wordt gebruikt voor verbindingen met de romp- of bindlijn naar een PSTN CO of naar een PBX-systeem. Deze interface is van waarde voor toepassingen buiten de kantoorruimte.

FXO- en FXS-interfaces geven de status aan haak of haak aan en de inbeslagname van telefoonlijnen door een van de twee toegangssignaleringsmethoden: nastart of grondstart. Het type toegangssignalering wordt bepaald door het type service van de CO; De standaard telefoonlijnen gebruiken loop-start, maar de zakelijke telefoons kunnen in plaats daarvan grondstartlijnen gebruiken.

Loop-start is de meest voorkomende van de toegangsignaleringstechnieken. Wanneer een handset wordt opgepikt (de telefoon gaat uit-haak), sluit deze actie het circuit dat stroom aantrekt van de telefoonmaatschappij CO en geeft een verandering in status aan, wat de CO om kiestoon te geven aangeeft. Een inkomende vraag wordt van CO aan de handset door een standaard aan/uit patroonsignaal aangegeven, waardoor de telefoon gaat rinkelen.

Raadpleeg voor informatie over de hardwareverbindingen de hardwaredocumenten die in de sectie "Verwante documenten" zijn opgenomen.

Timer van netwerkklokken

Spraaksystemen die de gedigitaliseerde pulse-code modulatie (PCM)-spraak doorgeven, zijn altijd afhankelijk geweest van het blokkerende signaal dat in de ontvangen bit stream wordt ingebed. Deze techniek stelt aangesloten apparaten in staat om het kloksignaal uit de bitstroom te herstellen en dan dit teruggevonden kloksignaal te gebruiken om er zeker van te zijn dat de gegevens op verschillende kanalen dezelfde timing-relatie blijven met andere kanalen.

Als een gemeenschappelijke klokbron niet tussen apparaten wordt gebruikt, kunnen de binaire waarden in de bit streams verkeerd worden geïnterpreteerd omdat het apparaat het signaal op het verkeerde moment monstert. Als voorbeeld, als de lokale timing van een ontvangende machine een iets kortere tijdsperiode dan de timing van het verzendende apparaat gebruikt, kan een string van acht continue binaire 1s worden geïnterpreteerd als negen continue 1s. Indien deze gegevens vervolgens worden gebruikt voor verdere stroomafwaartse voorzieningen die verschillende tijdreferenties gebruiken, kan de fout worden verergerd. Wanneer u ervoor zorgt dat elk apparaat in het netwerk hetzelfde blokkerende signaal gebruikt, kan de integriteit van het verkeer worden vertrouwd.

Als de timing tussen de apparaten niet wordt gehandhaafd, kan een toestand die bekend staat als de klokverschuiving optreden. Kloksignaal is de herhaling of verwijdering van een blok bits in een synchrone bitstroom door een discrepantie in de lees- en schrijftarieven op een buffer.

Slips worden veroorzaakt door het feit dat een bufferopslagplaats voor apparatuur (of andere mechanismen) niet in staat is om rekening te houden met verschillen tussen de fasen of frequenties van de inkomende en uitgaande signalen in gevallen waarin de timing van het uitgaande signaal niet is afgeleid van die van het inkomende signaal.

Een BRI interface stuurt verkeer binnen het herhalen van bit patronen die frames worden genoemd. Elk frame heeft een vast aantal bits. Dit betekent dat het ontvangende apparaat precies weet wanneer om het eind van een kader te verwachten eenvoudig door de bits te tellen wanneer ze aankomen. Daarom, als de timing tussen het verzendende en ontvangende apparaat niet hetzelfde is, kan het ontvangende apparaat de bitstroom op het verkeerde moment bemonsteren, resulterend in een onjuiste waarde die wordt teruggegeven.

Zelfs al kunt u Cisco IOS-software configureren om het blokkeren op deze apparaten te controleren, is de standaard blokkeermodus effectief vrij actief, wat betekent dat het ontvangen kloksignaal van een interface niet is aangesloten op het backplane van de router en gebruikt wordt voor interne synchronisatie tussen de rest van de router en zijn interfaces. De router gebruikt zijn interne klokbron om verkeer over het backplane en andere interfaces door te geven.

Voor gegevenstoepassingen levert deze interne klokbron over het algemeen geen probleem op omdat een pakket opgeslagen is in het interne geheugen en vervolgens gekopieerd wordt naar de verzendbuffer van de doelinterface. Het lezen en schrijven van pakketten om te geheugen verwijdert effectief de behoefte aan kloksynchronisatie tussen poorten.

Digitale spraakpoorten hebben een ander probleem. Tenzij anders geconfigureerd gebruikt Cisco IOS-software de backplane (of interne) blokkering om het lezen en schrijven van gegevens aan de DSP’s te controleren. Als een PCM-stream op een digitale spraakpoort komt, gebruikt hij de externe blokkering voor de ontvangen bit-stream. Deze bitstroom gebruikt echter niet noodzakelijkerwijs dezelfde referentie als de routerbackplane, wat betekent dat de DSP’s de gegevens verkeerd kunnen interpreteren die afkomstig zijn van de controller.

Deze blokkerende mismatch wordt gezien op de BRI controller van de router als een kloksignaal—de router gebruikt zijn interne klokbron om het verkeer de interface uit te sturen, maar het verkeer dat naar de interface komt, gebruikt een compleet andere klokreferentie. Uiteindelijk wordt het verschil in de timing-verhouding tussen het signaal dat wordt verzonden en ontvangen zo groot dat de controller een vergissing in het ontvangen frame registreert.

Om het probleem te elimineren, moet u het standaard blokkerend gedrag wijzigen door Cisco IOS configuratieopdrachten. Het is absoluut cruciaal om de blokkeringsopdrachten goed in te stellen.

Zelfs al zijn de volgende opdrachten optioneel, raden we u aan om deze als onderdeel van uw configuratie in te voeren, zodat u voor een goede synchronisatie van de netwerkkloktijd zorgt:

network-clock-participate [slotÂ slot-number]

network-clock-select priority {briÂ |Â t1Â |Â e1}Â slot/port

De opdracht netwerkkloktijd geeft de router toestemming om de kloktijd van de lijn te gebruiken via de gespecificeerde sleuf en de klok op het bord te synchroniseren met dezelfde referentie.

Als er meerdere VWIC's zijn geïnstalleerd, dient u de opdrachten voor elke geïnstalleerde kaart te herhalen. De systeemblokkering kan worden bevestigd met behulp van de opdracht netwerk-klokken tonen.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

Wilt u aanvullende informatie vinden over de opdrachten die in dit document worden gebruikt, dan gebruikt u het Opmerking:Opdrachtplanningsgereedschap (alleen geregistreerde klanten).

Netwerkdiagram

Dit document gebruikt de netwerkinstellingen die in dit diagram worden weergegeven

Configuraties

Dit document gebruikt de configuraties die hier worden weergegeven:

- EVM-HD-8FXS/DID gebruikt als analoge DID-spraakgateway voor verbindingen met het PSTN

- spraakpoort-uitvoer tonen

- Base Voice Module (8FXS/DID) en één 4BRI uitbreidingsmodule

- Base Voice Module (8FXS/DID) en twee 4BRI uitbreidingsmodules

Stap 1

EVM-HD-8FXS/DID gebruikt als analoge DID-spraakgateway voor verbindingen met het PSTN

!

!

voice-port 2/0/0

signal did immediate

!

voice-port 2/0/1

!

signal did wink-start

! Sets max time to wait for wink signaling after outgoing seizure is sent.

! Default is 550 ms.

timing wait-wink 550

!

! Sets the maximum time to wait before sending wink signal after an

! incoming seizure is detected. Default is 200 ms.

timing wink-wait 200

!

! Sets duration of wink-start signal. Default is 200 ms.

timing wink-duration 200

!

voice-port 2/0/2

!

signal did delay-dial

!

! Sets duration of the delay signal. Default is 200 ms.

timing delay-duration 200

!

! Sets delay interval after incoming seizure is detected.

! Default is 300 ms.

timing delay-start 300

!

Stap 2

spraakpoort-uitvoer tonen

Router# show voice port 2/0/1

Foreign Exchange Station with Direct Inward Dialing (FXS-DID) 2/0/0 Slot is 2, Sub-unit

is 0, Port is 0

Type of VoicePort is DID-IN

Operation State is DORMANT

Administrative State is UP

No Interface Down Failure

Description is not set

Noise Regeneration is enabled

Non Linear Processing is enabled

Music On Hold Threshold is Set to -38 dBm

In Gain is Set to 0 dB

Out Attenuation is Set to 0 dB

Echo Cancellation is enabled

Echo Cancel Coverage is set to 8 ms

Playout-delay Mode is set to default

Playout-delay Nominal is set to 60 ms

Playout-delay Maximum is set to 200 ms

Connection Mode is normal

Connection Number is not set

Initial Time Out is set to 10 s

Interdigit Time Out is set to 10 s

Ringing Time Out is set to 180 s

Companding Type is u-law

Region Tone is set for US

Analog Info Follows:

Currently processing none

Maintenance Mode Set to None (not in mtc mode)

Number of signaling protocol errors are 0

Impedance is set to 600r Ohm

Wait Release Time Out is 30 s

Station name None, Station number None

Voice card specific Info Follows:

Signal Type is wink-start

Dial Type is dtmf

In Seizure is inactive

Out Seizure is inactive

Digit Duration Timing is set to 100 ms

InterDigit Duration Timing is set to 100 ms

Pulse Rate Timing is set to 10 pulses/second

InterDigit Pulse Duration Timing is set to 750 ms

Clear Wait Duration Timing is set to 400 ms

Wink Wait Duration Timing is set to 200 ms

Wait Wink Duration Timing is set to 550 ms

Wink Duration Timing is set to 200 ms

Delay Start Timing is set to 300 ms

Delay Duration Timing is set to 2000 ms

Dial Pulse Min. Delay is set to 140 ms

Percent Break of Pulse is 60 percent

Auto Cut-through is disabled

Dialout Delay for immediate start is 300 ms

Stap 3

Base Voice Module (8FXS/DID) en één 4BRI uitbreidingsmodule

Router1# show running-config

isdn switch-type basic-dms100

!

voice-card 0

no dspfarm

!

interface GigabitEthernet0/0

ip address 10.0.0.0 255.255.0.0

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/1

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface BRI2/0

no ip address

isdn switch-type basic-dms100

isdn incoming-voice voice

!

interface BRI2/1

no ip address

!

interface BRI2/2

no ip address

!

interface BRI2/3

no ip address

!

voice-port 2/0/0

signal did wink-start

!

voice-port 2/0/1

signal did wink-start

!

voice-port 2/0/2

caller-id enable

!

voice-port 2/0/3

caller-id enable

!

voice-port 2/0/4

caller-id enable

!

voice-port 2/0/5

caller-id enable

!

voice-port 2/0/6

caller-id enable

!

voice-port 2/0/7

caller-id enable

!

voice-port 2/0/8

!

voice-port 2/0/9

!

voice-port 2/0/10

!

voice-port 2/0/11

!

voice-port 2/0/17

caller-id enable

signal groundStart

!

voice-port 2/0/18

caller-id enable

!

voice-port 2/0/19

caller-id enable

!

dial-peer voice 1 pots

destination-pattern 202

port 2/0/2

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 203

port 2/0/3

!

dial-peer voice 3 pots

destination-pattern 204

port 2/0/4

!

dial-peer voice 4 pots

destination-pattern 205

port 2/0/5

!

dial-peer voice 5 pots

destination-pattern 206

port 2/0/6

!

dial-peer voice 6 pots

destination-pattern 207

port 2/0/7

!

end

Stap 4

Base Voice Module (8FXS/DID) en twee 4BRI uitbreidingsmodules

De BRI interfaces zijn van BRI 2/0 tot BRI 2/7, maar de spraakpoorten voor die BRI’s zijn van 2/0/8 tot 2/0/11 en 2/0/16 tot 2/0/19 Opmerking:

version 12.3

network-clock-participate slot 2

network-clock-select 1 BRI2/2

network-clock-select 2 BRI2/3

network-clock-select 3 BRI2/4

network-clock-select 4 BRI2/5

network-clock-select 5 BRI2/6

network-clock-select 6 BRI2/7

!

isdn switch-type basic-net3

voice-card 0

no dspfarm

!

interface BRI2/0

no ip address

isdn switch-type basic-net3

isdn protocol-emulate network

isdn layer1-emulate network

isdn incoming-voice voice

isdn skipsend-idverify

!

interface BRI2/1

no ip address

isdn switch-type basic-net3

isdn protocol-emulate network

isdn layer1-emulate network

isdn incoming-voice voice

isdn skipsend-idverify

!

interface BRI2/2

no ip address

isdn switch-type basic-net3

isdn incoming-voice voice

!

interface BRI2/3

no ip address

isdn switch-type basic-net3

isdn incoming-voice voice

!

interface BRI2/4

no ip address

isdn switch-type basic-net3

isdn incoming-voice voice

!

interface BRI2/5

no ip address

isdn switch-type basic-net3

isdn incoming-voice voice

!

interface BRI2/6

no ip address

isdn switch-type basic-net3

isdn incoming-voice voice

!

interface BRI2/7

no ip address

isdn switch-type basic-net3

isdn incoming-voice voice

!

voice-port 2/0/0

cptone IT

!

voice-port 2/0/1

cptone IT

!

voice-port 2/0/2

cptone IT

!

voice-port 2/0/3

cptone IT

!

voice-port 2/0/4

cptone IT

!

voice-port 2/0/5

cptone IT

!

voice-port 2/0/6

cptone IT

!

voice-port 2/0/7

cptone IT

!

voice-port 2/0/8

cptone IT

!

voice-port 2/0/9

cptone IT

!

voice-port 2/0/10

cptone IT

!

voice-port 2/0/11

cptone IT

!

voice-port 2/0/16

cptone IT

!

voice-port 2/0/17

cptone IT

!

voice-port 2/0/18

cptone IT

!

voice-port 2/0/19

cptone IT

!

dial-peer voice 200 pots

destination-pattern 200

port 2/0/0

!

dial-peer voice 201 pots

destination-pattern 201

port 2/0/1

!

dial-peer voice 202 pots

destination-pattern 202

port 2/0/2

!

dial-peer voice 203 pots

destination-pattern 203

port 2/0/3

!

dial-peer voice 204 pots

destination-pattern 204

port 2/0/4

!

dial-peer voice 205 pots

destination-pattern 205

port 2/0/5

!

dial-peer voice 206 pots

destination-pattern 206

port 2/0/6

!

dial-peer voice 207 pots

destination-pattern 207

port 2/0/7

!

end

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Aansluiten van oproepen vanaf de ABBYY ABBYY Signaling Voice-poort

In een paar zeldzame gevallen, als u de EM-HDA-3FXS/4FXO of de EM-HDA-6FXO hebt geïnstalleerd en de stempoort voor groundstart signalering hebt geconfigureerd, zou u de mogelijkheid hebben om een paar uitgaande oproepen aan te sluiten. Het probleem heeft betrekking op de FXO-spraakpoort die geen punt-grondherkenning kan detecteren, wat resulteert in een onsuccesvolle CallConnector.

- Als u dit probleem tegenkomt, upgrade van uw Cisco IOS-softwareafbeelding naar de nieuwste versie (bijvoorbeeld als u release 12.3(11)T geïnstalleerd hebt, upgrade naar release 12.3(11)T2). Dit moet het probleem oplossen.

- Als dit probleem zich nog steeds voordoet, moet u de opdracht auto-tip-start in de configuratie van de FXO spraakpoort inschakelen. Wanneer u uitgaande aanroepen plaatst, zorgt dit ervoor dat de stroomkring een punt-grond ontvangstbevestiging van het verre eind detecteert en de verbinding binnen de time-out parameter voltooit.

Raadpleeg voor meer informatie over dit probleem de analoge FXO-oplossing voor problemen bij de Uitgaande CallStart.