Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Productnummer

Functies

Platform-ondersteuning

Configuratie

Uitgangspennen van de connector

LED-definities

Gerelateerde informatie

Inleiding

De 1-poorts 4-draads 56/64 kpbs Channel Service Unit/Data Service Unit (CSU/DSU) WAN-interfacekaart (WIC) (WIC-1DSU-56K4) wordt gecombineerd binnen één WIC en voert de CSU/DSU-functies uit voor zowel DDS (toegewijd) als 4-draads switched 56 kbps gegevensnetwerken. Het biedt ook een all-rate synchronous Interface met elk toegewezen Digital Data Service (DDS) point-to-point of multi-point netwerk dat compatibel is met AT&T-publicatie 62310. WIC-1DSU-56K4 ondersteunt ook 4-draads switched 56 gegevensservices zoals AT&T's Accunet 56 of Sprint's VPN-56 plus veel switched gegevensservices lokale uitwisselingsmaatschappijen .

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Raadpleeg het gedeelte Platform Support voor meer informatie.

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Productnummer

WIC-1DSU-56K4 - 1-poorts 4-draads 56/64 Kbps CSU/DSU WAN-interfacekaart

Functies

In deze lijst worden de functies beschreven die aan de WIC-1DSU-56K4 zijn gekoppeld:

- Voert de geschakelde 56k en DDS (huurlijn) handeling uit.

- Gelijk aan de 4-draads 56/64 kCSU/DSU ingestelde hardwareoptie voor de 2524-2525.

- Gelijk aan de softwareconfiguratie van Cisco IOS®.

- Ondersteunt de DDS (huurlijn) operatie (AT&T Pub. 62310).

- Ondersteunt DDS-lijnsnelheden 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 56 en 64 kbps.

- Ondersteunt de geschakelde 56 handeling bij 56 kbps (AT&T Pub. 41458, Sprint TS-0046).

- Ontvangengevoeligheid is -45db bij alle lus snelheden.

- Gebruik de Self Test Functie (aan stroom en door gebruiker geïnitieerd) en de lijn en data terminal apparatuur (DTE) loopbacks. Gebruiker heeft de diagnostische functies DTE, line en Remote V.54 gestart.

- In overeenstemming met UL 1950, UL 1459, CSA 22.2-950, CSA 22.2-255, FCC deel 15J Klasse A, en FCC deel 68.

Platform-ondersteuning

platform

Cisco 1600-software

Cisco 1720-software

Cisco 2600, 2600XM switch

Cisco 3620 3640 switch

Cisco 3631 switch

Cisco 3660 router

Cisco 2691, 3725, 3745

Carrier

Niet vereist

Niet vereist

aan boord

NM-2 W

NM-1E2W, NM-1E1R-2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Niet vereist

NM-1E2W, NM-1E1R2W,

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

aan boord

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Cisco IOS-softwareondersteuning

Cisco IOS-versies 11.2(9)P, 11.3(3)T en alle 12.x

Alle Cisco IOS-versies

Alle Cisco IOS-versies

Cisco IOS-versies 11.2(4)XA, 11.2(5)P, alle 11.3, 11.3T en alle 12.x

Alle Cisco IOS-versies

Alle Cisco IOS-versies

Alle Cisco IOS-versies

Opmerking: De Cisco IOS-softwarereleases zijn doorgaans de minimale versie die vereist is om het platform, de module of de functie in kwestie te ondersteunen. Gebruik de Software Adviseur (alleen geregistreerde klanten) om geschikte software voor uw netwerkapparaat te kiezen: Maak software-functies gelijk aan Cisco IOS en CatOS-releases, vergelijk IOS-releases of zoek uit welke software-releases uw hardware-ondersteuning biedt.

Configuratie

De WIC-1DSU-56K4 interfacekaart gebruikt opdrachten voor servicemodule. Hieronder zie je een voorbeeldconfiguratie.

Opmerking: er zijn geen opdrachten voor het inlijsten of linecode. Dit komt doordat de kaart van 56 k geen T1 is en geen betrekking heeft op tijdvluchten. In een T1 zijn er 24 tijdpercelen: 24 x 64 DS0s=1,544m

Deze kaart is strikt 56.000 uur en timeslot is niet relevant.

interface serial 0/0

service-module 56k clock rate 56

service-module 56k clock source internal

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

no shut

Raadpleeg voor een lijst met beschikbare opdrachten Cisco-modules en WAN-interfacekaarten (DSU/CSU) voor geïntegreerde services eenheid/kanaalservicemodule (DSU/CSU).

Om een loopback test uit te voeren, zie Loopback Tests voor T1/56 K lijnen.

Uitgangspennen van de connector

De WIC-1DSU-56K4 module gebruikt een standaard rechte door RJ-45 kabel om van de RJ-48S ingang op de CSU/DSU aan de wandingang te verbinden.

RJ-48S-pins

Signaal

1

ontvangstring

2

ontvangstpunt

7

ring

8

tip

LED-definities

Etiket

Signaal

Definitie

DCD

Detectie van datacenters

Instellingen normaal of voortdurend. Normaal/DDS: Verlicht wanneer gegevenstekens worden ontvangen. Normaal/SW56: Verlicht wanneer een geldige verbinding is gevestigd.

RD

Gegevens ontvangen

Verlicht wanneer ontvangt gegevenstekens worden geblokkeerd van de DSU-module naar de router.

tuberculose

Doorvoergegevens

Verlicht wanneer word verzonden data karakters van de router in de DSU module worden gesloten.

LB

Loopback

Vaste verlichting wanneer een achteruitgang actief is.

AL

Alarm

Verlicht elke keer dat er een ongemaskerde alarmconditie is:

- OOS/OOF via netwerk

- geen signaal ontvangen

- geen verzegelstroom

- geen frame-sync voor 64 K

- pogingen om zich aan te passen

- RT (DSU Loopback), LL (CSU Loopback), van Telco

- Remote Digital Loopback (RDL) via externe DSU

Gerelateerde informatie

- 1-poorts, 4-draads, 56/64 kbps DSU/CSU WAN-interfacekaart

- Cisco-modules en WAN-interfacekaarten voor geïntegreerde data-service-eenheid/kanaalservicemodule (DSU/CSU)

- Overzicht van Cisco-netwerkmodules en -servicemodules voor Cisco-toegangsrouters

- Ondersteuning van inbel- en toegangstechnologie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems