Inhoud

Inleiding

Voordat u begint

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document biedt een voorbeeldconfiguratie voor het configureren van Data Link Switching (DLSw) op seriële interfaces aan elk eind van de DLSw peer voor een Synchronous Data Link Control (SDLC) naar SDLC-verbinding.

Voordat u begint

Vereisten

Zorg er voordat u deze configuratie probeert, voor dat u aan deze vereisten voldoet:

- De router moet de IBM-functieset uitvoeren.

- De DLSw-peers moeten worden geconfigureerd.

- Beide uiteinden van de verbinding moeten seriële interfaces zijn die SDLC ondersteunen.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke hardware- en softwareversies.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

- PU 2.0-verbinding

- PU 2.1-verbinding

PU 2.0-verbinding

Router A

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.1

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.2

int s 0

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role secondary

sdlc vmac 4000.1000.0000

sdlc address C1

sdlc partner 4000.2000.00c1 C1

sdlc dlsw default

Router B

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.2

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.1

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role primary

sdlc vmac 4000.2000.0000

sdlc address C1

sdlc partner 4000.1000.00c1 C1

sdlc dlsw default

PU 2.1-verbinding

Router A

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.1

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.2

int s 0

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role secondary

sdlc vmac 4000.1000.0000

sdlc address C1 xid-passthru

sdlc partner 4000.2000.00c1 C1

sdlc dlsw default

Router B

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.2

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.1

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role none

sdlc vmac 4000.2000.0000

sdlc address C1

sdlc partner 4000.1000.00c1 C1

sdlc dlsw default

Verifiëren

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

- toon dlsw peer — Toont de status van de peer.

- Toon dlsw bereikbaarheid — Toont de status van de lokale en externe MAC-adressen.

- toont het dlsw-circuit - geeft de status van het circuit weer.

- tonen in seriële x/x — Hiermee geeft u de status van de interface weer.

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

- Raadpleeg DLSw voor probleemoplossing voor meer informatie.