Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Stappen voor probleemoplossing

Wanneer u geen beheerafstand gebruikt

Bij gebruik van een beheerafstand

Opdrachten voor troubleshooting

Gerelateerde informatie

Inleiding

Deze voorbeeldconfiguratie laat zien hoe u een ISDN BRI-circuit kunt gebruiken om een huurlijn, WAN of seriële verbinding op te zetten.

Dit document maakt gebruik van dialerprofielen en de back-upinterfacefunctie. De opdracht van de backup-interface zet de geconfigureerde fysieke of logische interface in de stand-by modus totdat de primaire interface naar beneden gaat.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Deze configuratie gebruikt een BRI-circuit om een seriële link te maken. Routerramsen doen de inbelverbinding omdat de dialer string is ingesteld op die router. In deze configuratie:

- Er wordt een Cisco 2500-router (rammen) gebruikt, die is aangesloten op een Cisco 2520-router (spinx). Beide routers zijn ook uitgerust met BRI-interfaces die worden gebruikt voor de back-uplink.

- Beide routers werken Cisco IOS-softwarerelease 12.0.7T uit.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de technische Tips van Cisco.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven. Deze drie stappen voltooien deze configuratie:

1. Configureer de routing tussen inbellen (DDR) met behulp van bestaande DDR of dialerprofielen. De voorbeeldconfiguratie die in dit document wordt getoond, maakt gebruik van dialerprofielen.

2. Gebruik de opdracht back-upinterface om de dialout te activeren wanneer de primaire link faalt.

3. Definieer interessant verkeer.

Opmerking: Aanbevolen wordt om de DDR-verbinding (dialer 1 met BRI0) te configureren en te controleren of deze correct werkt, voordat u de opdrachten back-upinterface en back-upvertraging configureren. Dit stelt u in staat om dialerprofielen, ISDN, PPP en verificatieproblemen effectief te beheren en op te lossen voordat u de back-up configureren.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

- rammen (Cisco 2500 router)

- sfinx (Cisco 2520 router)

rammen (Cisco 2500 router)

ramses#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname ramses

!

username sphinx password <password>

!-- password is case sensitive and should be the same on both sides

!

isdn switch-type basic-net3

!

!

interface Loopback1

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

!

interface Ethernet0

ip address 10.48.74.45 255.255.254.0

!

interface Serial0

backup delay 10 30

backup interface Dialer1

ip address 3.3.3.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

clockrate 125000

!

interface BRI0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool-member 2

isdn switch-type basic-net3

no cdp enable

ppp authentication chap callin

!

interface Dialer1

ip unnumbered Loopback1

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer remote-name sphinx

dialer pool 2

dialer string 5551000

dialer-group 1

ppp authentication chap callin

!

ip classless

ip route 2.2.2.1 255.255.255.255 Dialer1

ip route 2.2.2.1 255.255.255.255 Serial0

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password <password>

login

!

ntp server 10.200.20.134

end

sfinx (Cisco 2520 router)

sphinx#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname sphinx

!

!

username ramses password <password>

!-- password is case sensitive and should be the same on both sides

!

isdn switch-type basic-net3

interface Loopback1

ip address 2.2.2.1 255.255.255.255

!

interface Serial0

ip address 3.3.3.2 255.255.255.0

!

interface BRI0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool-member 2

isdn switch-type basic-net3

no cdp enable

ppp authentication chap callin

!

interface Dialer1

ip unnumbered Loopback1

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer remote-name ramses

dialer pool 2

dialer-group 1

ppp authentication chap

!

ip classless

ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 Serial0

ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 Dialer1 2

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

!

end

Verifiëren

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

- ISDN-status tonen?? Hier wordt de status van alle ISDN-interfaces of een specifieke ISDN-interface weergegeven.

- Geeft interface seriële weer?? Informatie over een seriële interface.

- Kan interfacetaler tonen?? Informatie over een dialerinterface.

- bug dialer??? Hier wordt DDR (DDR) informatie over de pakketten weergegeven die in de dialerinterface worden ontvangen.

- bug ISDN Q931?? Geeft instellingen voor oproepen en verwijdering van de ISDN-netwerkverbinding (Layer 3) tussen de router en de ISDN-switch weer.

- bug-onderhandeling???Informatie over PPP-verkeer en -uitwisselingen worden weergegeven tijdens het onderhandelen over de PPP-componenten zoals Link Control Protocol (LCP), Verificatie en NCP. Een succesvolle PPP-onderhandeling zal eerst de LCP-staat openen, dan Verifiëren en uiteindelijk NCP onderhandelen.

- bug van PPP-verificatie??? Hier worden de PPP-verificatieprotocolberichten weergegeven, inclusief Challenge Authentication Protocol (CHAP)-pakketuitwisselingen en PAP-uitwisselingen (Wachtwoord Verificatieprotocol). Als u een fout waarneemt, controleer of de gebruikersnaam en het wachtwoord voor CHAP correct zijn ingesteld.

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Stappen voor probleemoplossing

Volg deze instructies om uw configuratie problemen op te lossen:

Gebruik de opdracht ISDN-status tonen om er zeker van te zijn dat de router correct met de ISDN-switch communiceert. Controleer in de uitvoer of:

- Layer 1 Status is ACTIEF

- Layer 2 Status = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

Deze opdracht geeft ook het aantal actieve oproepen weer. Laten we een voorbeeld nemen:

ramses#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-net3

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3

Layer 1 Status:

ACTIVE

Layer 2 Status:

TEI = 97, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask: 0x80000003

Total Allocated ISDN CCBs = 0

ramses#show interface serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 3.3.3.1/24

Backup interface Dialer1, failure delay 10 sec, secondary disable

delay 30 sec

ramses#show interface dialer 1

Dialer1 is standby mode, line protocol is down

! --- In standby mode.

Hardware is Unknown

Aangezien de back-upinterface in de stand-by modus staat, ziet u deze informatie niet in de uitvoer van de opdracht ip-route weergeven.

Laten we naar de verschillen in de output kijken wanneer we een administratieve afstand (AD) gebruiken en wanneer we er geen gebruiken.

Wanneer u geen beheerafstand gebruikt

Wanneer u geen AD gebruikt, ziet u de volgende uitvoer:

sphinx#show interface dialer 1

Dialer1 is up (spoofing), line protocol is up (spoofing)

Hardware is Unknown

Als u geen AD voor het dialer op de routerspin gebruikt, ziet u de volgende output van de opdracht tonen ip:

sphinx(config)#ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 dialer1

! --- No AD used here.

sphinx#show ip route 1.1.1.1

Routing entry for 1.1.1.1/32

Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)

Routing Descriptor Blocks:

* directly connected, via Dialer1

Route metric is 0, traffic share count is 1

directly connected, via Serial0

Route metric is 0, traffic share count is 1

De output die door de ping wordt weergegeven ziet er precies zo uit als de volgende, in die zin dat de pings ontbreekt:

sphinx#ping 1.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:

.!.!.

Bij gebruik van een beheerafstand

Wanneer u een AD gebruikt, ziet u de volgende uitvoer:

sphinx(config)#ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 dialer1 2

! --- The AD used here is two.

sphinx#show ip route 1.1.1.1

Routing entry for 1.1.1.1/32

Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)

Routing Descriptor Blocks:

* directly connected, via Serial0

Route metric is 0, traffic share count is 1

sphinx#ping 1.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Configureer en controleer of de DDR-verbinding (tussen Dialer 1 en BRI0) correct werkt voordat u de opdrachten back-upinterface en back-upvertraging configureren. Hiermee kunt u controleren of het dialerprofiel, ISDN, PPP en verificatie correct functioneren voordat u de back-up configureren.

Nadat u hebt geverifieerd dat de DDR-verbinding goed werkt, kunt u de volgende stappen voor probleemoplossing volgen die hieronder worden beschreven:

1. Breng de primaire link naar beneden.

Opmerking: Gebruik de opdracht shutdown niet op de router terwijl de opdracht back-upinterface is geconfigureerd. Dit veroorzaakt niet dat Cisco IOS de back-uplink instelt. U kunt de back-up activeren door de primaire interface op de router te sluiten die niet de opdracht van de back-upinterface heeft.

Opmerking: In ons scenario wordt de opdracht backup-interface ingesteld op ramses (de Cisco 2500-router). Daarom activeert het uitvoeren van een sluitingsopdracht op de primaire interface van sphinx (de router van Cisco 2520) de back-uplink.

Opmerking: U kunt de primaire verbinding fysiek beperken door de stekker uit het stopcontact te halen of door een soortgelijke methode te gebruiken om de back-upinterface op te zetten.

2. U dient een console-bericht te zien, dat aangeeft dat de back-upinterface (interface-dialer 1) omhoog is. Dit bericht verschijnt alleen nadat de tussentijd, die door de opdracht back-upvertraging is opgegeven, is verlopen. In deze configuratie is de back-upactiveringsvertraging 10 seconden.

Als u dit console-bericht niet ziet, controleert u de back-upuitsteltimer.

*Mar 1 03:54:00.451: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Serial0, changed state to down

*Mar 1 03:54:11.467: %LINK-3-UPDOWN: Interface Dialer1, changed state to up

3. Gebruik de opdracht tonen ip route om de routingtabel met de primaire link naar beneden te bekijken. U dient een direct aangesloten route naar Kiezer 1 te volgen.

4. Ping het IP adres van de loopback interface van de afstandsrouter. Als de link niet instelt, controleer of uw interessante verkeersdefinitie ICMP-verkeer (pings) toestaat.

Opmerking: In ons voorbeeld wordt een AD van twee gebruikt voor de route in de routerspin (dit kan een ander nummer zijn dan één).

ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 Dialer1 2

Opmerking: De reden hiervoor is dat, als de primaire link omhoog is, de helft van de pings verloren gaat. Aangezien zowel dialer 1 als serie 0 interfaces omhoog zijn, wordt de route geïnstalleerd voor beide interfaces. De dialerinterface kan echter het pakket niet verzenden omdat de BRI-interface niet omhoog is.

Opdrachten voor troubleshooting

Gebruik de opdrachten in deze sectie om problemen met uw configuratie op te lossen.

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

Opmerking: Voordat u debug-opdrachten afgeeft, raadpleegt u Belangrijke informatie over Debug Commands.

Probeer 2.2.2.1 te pingelen om interessant verkeer te creëren:

ramses#ping 2.2.2.1

*Mar 1 04:53:26.574: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state

to down

*Mar 1 04:53:27.574: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Serial0, changed state to down

*Mar 1 04:53:38.590: %LINK-3-UPDOWN: Interface Dialer1, changed state

to up

*Mar 1 04:53:38.606: Di1 LCP: Not allowed on a Dialer Profile.

*Mar 1 04:53:40.058: BRI0 DDR: rotor dialout [priority]

*Mar 1 04:53:40.062: BRI0 DDR: Dialing cause ip (s=1.1.1.1, d=2.2.2.1)

*Mar 1 04:53:40.066: BRI0 DDR: Attempting to dial 5551000

*Mar 1 04:53:40.078: ISDN BR0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x0A

*Mar 1 04:53:40.078: Bearer Capability i = 0x8890

*Mar 1 04:53:40.082: Channel ID i = 0x83

*Mar 1 04:53:40.086: Called Party Number i = 0x80, '5551000'

*Mar 1 04:53:40.342: ISDN BR0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0x8A

*Mar 1 04:53:40.346: Channel ID i = 0x89

*Mar 1 04:53:40.834: ISDN BR0: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0x8A

*Mar 1 04:53:40.846: ISDN BR0: TX -> CONNECT_ACK pd = 8 callref =

0x0A

*Mar 1 04:53:40.854: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to

up

*Mar 1 04:53:40.870: BRI0:1: interface must be fifo queue, force fifo

*Mar 1 04:53:40.874: %DIALER-6-BIND: Interface BRI0:1 bound to profile

Dialer1

*Mar 1 04:53:40.882: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected

to 5551000

*Mar 1 04:53:40.890: BR0:1 PPP: Treating connection as a callout

*Mar 1 04:53:40.890: BR0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open

*Mar 1 04:53:40.894: BR0:1 PPP: No remote authentication for call-out

*Mar 1 04:53:40.898: BR0:1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 18 len 10

*Mar 1 04:53:40.902: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xE1BD38B8

(0x0506E1BD38B8)

*Mar 1 04:53:40.930: BR0:1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 22 len 15

*Mar 1 04:53:40.934: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 1 04:53:40.938: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xEEBCFA2D

(0x0506EEBCFA2D)

*Mar 1 04:53:40.942: BR0:1 LCP: O CONFACK [REQsent] id 22 len 15

*Mar 1 04:53:40.946: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 1 04:53:40.950: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xEEBCFA2D

(0x0506EEBCFA2D)

*Mar 1 04:53:40.954: BR0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 18 len 10

*Mar 1 04:53:40.954: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xE1BD38B8

(0x0506E1BD38B8)

*Mar 1 04:53:40.958: BR0:1 LCP: State is Open

*Mar 1 04:53:40.962: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer

*Mar 1 04:53:40.982: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 9 len 27 from "sphinx"

*Mar 1 04:53:40.986: BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 9 len 27 from "ramses"

*Mar 1 04:53:41.046: BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 9 len 4

*Mar 1 04:53:41.050: BR0:1 PPP: Phase is UP

*Mar 1 04:53:41.054: BR0:1 IPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 9 len 10

*Mar 1 04:53:41.058: BR0:1 IPCP: Address 1.1.1.1 (0x030601010101)

*Mar 1 04:53:41.062: BR0:1 CDPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 9 len 4

*Mar 1 04:53:41.066: BR0:1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 6 len 10

*Mar 1 04:53:41.070: BR0:1 IPCP: Address 2.2.2.1 (0x030602020201)

*Mar 1 04:53:41.074: BR0:1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 6 len 10

*Mar 1 04:53:41.078: BR0:1 IPCP: Address 2.2.2.1 (0x030602020201)

*Mar 1 04:53:41.082: BR0:1 CDPCP: I CONFREQ [REQsent] id 9 len 4

*Mar 1 04:53:41.086: BR0:1 CDPCP: O CONFACK [REQsent] id 9 len 4

*Mar 1 04:53:41.110: BR0:1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 9 len 10

*Mar 1 04:53:41.110: BR0:1 IPCP: Address 1.1.1.1 (0x030601010101)

*Mar 1 04:53:41.114: BR0:1 IPCP: State is Open

*Mar 1 04:53:41.122: BR0:1 CDPCP: I CONFACK [ACKsent] id 9 len 4

*Mar 1 04:53:41.126: BR0:1 CDPCP: State is Open

*Mar 1 04:53:41.126: BRI0:1 DDR: dialer protocol up

*Mar 1 04:53:41.134: Di1 IPCP: Install route to 2.2.2.1

*Mar 1 04:53:42.086: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

BRI0:1, changed state to up

*Mar 1 04:53:46.886: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected

to 5551000 5551000

ramses#show dialer

BRI0 - dialer type = ISDN

Dial String Successes Failures Last DNIS Last status

0 incoming call(s) have been screened.

0 incoming call(s) rejected for callback.

BRI0:1 - dialer type = ISDN

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Dial reason: ip (s=1.1.1.1, d=2.2.2.1)

! --- we see dial reason, this is the calling router

Interface bound to profile Dialer1

Time until disconnect 105 secs

Current call connected 00:00:16

Connected to 5551000 (5551000)

BRI0:2 - dialer type = ISDN

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is idle

Dialer1 - dialer type = DIALER PROFILE

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Number of active calls = 1

Number of active circuit switched calls = 0

Dial String Successes Failures Last DNIS Last status

5551000 5 0 00:00:19 successful

Default

Dialer2 - dialer type = NONE

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Number of active calls = 0

Dial String Successes Failures Last DNIS Last status

ramses#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS

inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C 1.1.1.1 is directly connected, Loopback1

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C 2.2.2.1 is directly connected, Dialer1

10.0.0.0/23 is subnetted, 1 subnets

C 10.48.74.0 is directly connected, Ethernet0

sphinx(config)#interface serial 0

sphinx(config-if)#shutdown

sphinx(config-if)#

*Mar 3 20:07:40.603: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0, changed state

to administratively down

*Mar 3 20:07:41.603: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Serial0, changed state to down

*Mar 3 20:07:54.331: ISDN BR0: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x14

*Mar 3 20:07:54.335: Bearer Capability i = 0x8890

*Mar 3 20:07:54.339: Channel ID i = 0x89

*Mar 3 20:07:54.343: Called Party Number i = 0xC1, '5551000'

*Mar 3 20:07:54.355: ISDN BR0: Event: Received a DATA call from

<unknown> on B1 at 64 Kb/s

*Mar 3 20:07:54.355: BRI0:1: interface must be fifo queue, force fifo

*Mar 3 20:07:54.363: %DIALER-6-BIND: Interface BRI0:1 bound to profile

Dialer1

*Mar 3 20:07:54.383: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to

up

*Mar 3 20:07:54.403: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected

to <unknown phone number>

*Mar 3 20:07:54.411: BR0:1 PPP: Treating connection as a callin

*Mar 3 20:07:54.415: BR0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Passive Open

*Mar 3 20:07:54.415: BR0:1 LCP: State is Listen

*Mar 3 20:07:54.471: %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0, TEI

99 changed to up

*Mar 3 20:07:54.479: ISDN BR0: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x94

*Mar 3 20:07:54.687: ISDN BR0: TX -> CONNECT pd = 8 callref = 0x94

*Mar 3 20:07:54.851: ISDN BR0: RX <- CONNECT_ACK pd = 8 callref =

0x14

*Mar 3 20:07:54.939: BR0:1 LCP: I CONFREQ [Listen] id 18 len 10

*Mar 3 20:07:54.939: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xE1BD38B8

(0x0506E1BD38B8)

*Mar 3 20:07:54.943: BR0:1 LCP: O CONFREQ [Listen] id 22 len 15

*Mar 3 20:07:54.947: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 3 20:07:54.951: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xEEBCFA2D

(0x0506EEBCFA2D)

*Mar 3 20:07:54.955: BR0:1 LCP: O CONFACK [Listen] id 18 len 10

*Mar 3 20:07:54.959: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xE1BD38B8

(0x0506E1BD38B8)

*Mar 3 20:07:54.987: BR0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 22 len 15

*Mar 3 20:07:54.987: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 3 20:07:54.991: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xEEBCFA2D

(0x0506EEBCFA2D)

*Mar 3 20:07:54.995: BR0:1 LCP: State is Open

*Mar 3 20:07:54.995: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

*Mar 3 20:07:54.999: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 9 len 27 from "sphinx"

*Mar 3 20:07:55.027: BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 9 len 27 from "ramses"

*Mar 3 20:07:55.035: BR0:1 CHAP: O SUCCESS id 9 len 4

*Mar 3 20:07:55.039: BR0:1 PPP: Phase is UP

*Mar 3 20:07:55.043: BR0:1 IPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 6 len 10

*Mar 3 20:07:55.047: BR0:1 IPCP: Address 2.2.2.1 (0x030602020201)

*Mar 3 20:07:55.051: BR0:1 CDPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 9 len 4

*Mar 3 20:07:55.115: BR0:1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 9 len 10

*Mar 3 20:07:55.119: BR0:1 IPCP: Address 1.1.1.1 (0x030601010101)

*Mar 3 20:07:55.123: BR0:1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 9 len 10

*Mar 3 20:07:55.127: BR0:1 IPCP: Address 1.1.1.1 (0x030601010101)

*Mar 3 20:07:55.131: BR0:1 CDPCP: I CONFREQ [REQsent] id 9 len 4

*Mar 3 20:07:55.135: BR0:1 CDPCP: O CONFACK [REQsent] id 9 len 4

*Mar 3 20:07:55.139: BR0:1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 6 len 10

*Mar 3 20:07:55.143: BR0:1 IPCP: Address 2.2.2.1 (0x030602020201)

*Mar 3 20:07:55.147: BR0:1 IPCP: State is Open

*Mar 3 20:07:55.151: BR0:1 CDPCP: I CONFACK [ACKsent] id 9 len 4

*Mar 3 20:07:55.155: BR0:1 CDPCP: State is Open

*Mar 3 20:07:55.159: BRI0:1 DDR: dialer protocol up

*Mar 3 20:07:55.167: Di1 IPCP: Install route to 1.1.1.1

*Mar 3 20:07:56.039: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

BRI0:1, changed state to up

*Mar 3 20:08:00.411: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected

to <unknown phone number> ramses

sphinx#show dialer

BRI0 - dialer type = ISDN

Dial String Successes Failures Last DNIS Last status

0 incoming call(s) have been screened.

0 incoming call(s) rejected for callback.

BRI0:1 - dialer type = ISDN

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Interface bound to profile Dialer1

Time until disconnect 95 secs

Connected to <unknown phone number> (ramses)

! --- We see ramses.

BRI0:2 - dialer type = ISDN

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is idle

Dialer1 - dialer type = DIALER PROFILE

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Number of active calls = 1

Number of active circuit switched calls = 0

Dial String Successes Failures Last DNIS Last status

sphinx#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS

inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C 1.1.1.1 is directly connected, Dialer1

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C 2.2.2.1 is directly connected, Loopback1

sphinx#

Gerelateerde informatie

- Ondersteuning voor toegangstechnologie

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen