Inhoud

Inleiding

Voordat u begint

Conventies

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Opdrachten voor snelkiezer

Verifiëren

Problemen oplossen

Opdrachten voor troubleshooting

Uitvoer van voorbeeldprobleemoplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document demonstreert het gebruik van een ISDN Basic Rate Interface (BRI)-lijn om een back-up te maken van een huurlijn, WAN of seriële verbinding met behulp van de dialer watch-functie. Voor meer informatie over de eigenschappen en de werking van dialer watch, raadpleegt u Reserve-interfaces, zwevende statische routen en Dialer Watch voor DDR-back-up evalueren.

Voordat u begint

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Voorwaarden

De configuratie van DDR-back-up omvat twee verschillende stappen:

1. Configureer de DDR met of de bestaande DDR of de dialerprofielen. Controleer dat uw DDR verbinding correct functioneert voordat u de back-upconfiguratie uitvoert. Dit staat u toe om de gebruikte kiesmethode, de Point-to-Point Protocol (PPP)-onderhandeling en verificatie te controleren en is succesvol voordat u back-up configureren.

2. Configureer de router om de back-up DDR-verbinding te initiëren wanneer de primaire link faalt. Deze configuratie gebruikt de dialer watch-functie om het dialoogvenster te activeren.

Zie voor meer informatie over de stappen die nodig zijn om de back-up te configureren de DDR-back-up van het document configureren en oplossen.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de onderstaande software- en hardwareversies.

- Twee Cisco 2500 routers (Frame Relay DTE’s) die Cisco IOS uitvoeren? IOS-softwarereleases 12.2(3) en 12.2(5).

- Eén Cisco 4500-router, die fungeert als een Frame Relay-switch (configuratie niet weergegeven).

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

Achtergrondinformatie

Dit voorbeeld gebruikt Kiezerprofielen voor de back-up BRI link. U kunt ook gebruik maken van legacy dial-on-routing (DDR), die gebruik maakt van de opdracht dialerkaart voor de back-up BRI verbinding. Raadpleeg voor meer informatie over het configureren van dialerhorloge met dialerkaarten het configureren van DDR-back-up met BRI's en Dialer Watch.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtupgereedschap

Netwerkdiagram

Dit document gebruikt de netwerkinstellingen die in het onderstaande schema zijn weergegeven.

Configuraties

Dit document maakt gebruik van de onderstaande configuraties.

- krimson (Cisco 2500 router)

- kevin(2500)

krimson (Cisco 2500 router)

krimson#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 5055 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname krimson

!

logging buffered 500000 debugging

no logging console

enable password <deleted>

!

username kevin password 0 <deleted>

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

isdn switch-type basic-net3

!

interface Ethernet0

ip address 10.200.16.30 255.255.255.0

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no cdp enable

! <<- Unused interface configuration omitted

!

interface Serial1

!--- Primary Link (Frame Relay)

bandwidth 64

no ip address

encapsulation frame-relay

no ip route-cache

no ip mroute-cache

!

interface Serial1.1 point-to-point

!--- Point-to-point Frame Relay subinterface

ip address 10.5.5.2 255.255.255.0

no ip route-cache

frame-relay interface-dlci 20

!

interface BRI0

!--- Backup physical interface

description Backup ISDN, Nr. 4420038

no ip address

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

load-interval 30

no keepalive

dialer pool-member 1

!--- BRI 0 is a member of dialer pool 1

isdn switch-type basic-net3

no fair-queue

no cdp enable

ppp authentication chap

!

interface Dialer0

!--- Logical interface for the backup

ip address 10.9.9.1 255.255.255.0

!--- The dialer is in the same network as the remote dialer interface

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

dialer pool 1

!--- Dialer pool 1. BRI 0 is a member of this pool

dialer remote-name kevin

!--- Authenticated remote name of the peer. !--- Verify that this name exactly matches the authenticated name !--- of the remote dialer

dialer string 6120

!--- Number for outbound call. For inbound calls this is not needed

dialer watch-group 1

!--- Enable dialer watch on this backup interface. !--- Watch the route specified with dialer watch-list 1

dialer-group 1

!--- Apply interesting traffic defined in dialer-list 1

no cdp enable

ppp authentication chap

!

!

router ospf 10

log-adjacency-changes

network 10.5.5.0 0.0.0.255 area 0

network 10.7.7.0 0.0.0.255 area 0

network 10.9.9.0 0.0.0.255 area 0

!

no ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.16.1

!--- Default route through ethernet 0

no ip http server

!

access-list 101 deny ospf any any

!--- Mark OSPF as uninteresting. !--- This will prevent OSPF hellos from keeping the link up

access-list 101 permit ip any any

!--- All other IP traffic is interesting

dialer watch-list 1 ip 10.8.8.0 255.255.255.0

!--- This defines the route(s) to be watched. !--- This exact route(including subnet mask) must exist in the routing table. !--- Use the dialer watch-group 1 command to apply this list to the backup !--- interface (interface dialer 0)

dialer-list 1 protocol ip list 101

!--- Interesting traffic is defined by access-list 101. !--- This is applied to BRI0 using dialer-group 1

!

line con 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

line aux 0

transport input all

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password <deleted>

login

!

end

kevin(2500)

kevin#show running-config

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname kevin

!

username krimson password 0 <password>

!

isdn switch-type basic-net3

!

!

interface Loopback0

ip address 10.8.8.1 255.255.255.0

!--- This is the network the remote side is watching

ip ospf network point-to-point

!

interface Loopback1

ip address 172.19.0.1 255.255.255.255

!

interface Ethernet0

ip address 10.200.17.26 255.255.255.0

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation frame-relay

!

interface Serial0.1 point-to-point

!--- Primary link (Frame Relay sub-interface)

ip address 10.5.5.1 255.255.255.0

frame-relay interface-dlci 20

!

interface BRI0

!--- Physical interface

no ip address

encapsulation ppp

dialer pool-member 1

!--- Member of dialer pool 1

isdn switch-type basic-net3

no cdp enable

ppp authentication chap

!

interface Dialer0

!--- Logical interface for incoming call

ip address 10.9.9.2 255.255.255.0

!--- The dialer is in the same network as the remote dialer interface

encapsulation ppp

dialer pool 1

!--- Dialer pool 1. BRI 0 is a member of this pool

dialer remote-name krimson

!--- Authenticated remote name of the peer. !--- Verify that this name exactly matches the authenticated name !--- of the remote dialer.

dialer-group 1

!--- Apply interesting traffic defined in dialer-list 1

no cdp enable

ppp authentication chap

!

router ospf 10

log-adjacency-changes

network 10.5.5.0 0.0.0.255 area 0

network 10.8.8.0 0.0.0.255 area 0

!--- Advertise the network the remote router is watching

network 10.9.9.0 0.0.0.255 area 0

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.17.1

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!--- Interesting traffic definition. All IP traffic is interesting. !--- This is applied to BRI0 using dialer-group 1. !--- Since the remote router activates and deactivates the backup, this router !--- does not need to restrict interesting traffic

no cdp run

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

modem InOut

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password <password>

login

!

end

OPMERKING:  De configuratie van maui-nas-05 omvat geen back-up-gerelateerde opdrachten. Voor maui-nas-05 is de back-uplink gewoon een andere dialinclient. Dit kan de configuratie van de centrale site vereenvoudigen in situaties waarin veel apparaten een back-uplink naar dezelfde centrale site maken. In reservescenario's is het ideaal om slechts één kant de wijzerplaat te hebben, terwijl de andere kant slechts vraag aanvaardt.

Opdrachten voor snelkiezer

Hieronder vindt u een lijst met opdrachten die beschikbaar zijn voor dialoogvensters. Sommige van deze opdrachten zijn in de bovenstaande configuratie opgenomen, terwijl andere ter referentie zijn meegeleverd.

- dialer watch-list group-number ip ip-adres-adresmasker: Hiermee definieert u de IP-adressen of -netwerken die moeten worden bekeken. Het adres of het netwerk (met het juiste masker) dat in de routingtabel moet worden geconfigureerd. U kunt ook meerdere routes bekijken met de dialer horloge-lijst opdracht. Een voorbeeld wordt getoond:

dialer watch-list 1 ip 10.1.1.0 255.255.255.0

dialer watch-list 1 ip 10.1.2.0 255.255.255.0

dialer watch-list 1 ip 10.1.3.0 255.255.255.0

- dialer watch-group-nummer: Schakel de knoppenbalk in op de back-upinterface. Het hier gebruikte groepsnummer komt overeen met het groepsnummer van de opdracht van de dialer die de te volgen routes bepaalt. De opdracht dialer watch-group met een bepaald groepsnummer kan alleen op één interface worden geconfigureerd. Dit betekent dat de router geen meerdere interfaces kan gebruiken om back-up te maken voor een bepaalde route. Echter, één interface kan meerdere dialer watch-group opdrachten hebben, met verschillende groepen-getallen. Daarom kan één interface worden gebruikt om back-up te maken voor meerdere routes.

- dialer watch-schakelt seconden uit: Pas een vertragingstijd toe aan de interface. Nadat de primaire interface is hersteld, voorkomt deze vertraging dat de back-upinterface voor de gespecificeerde periode wordt losgekoppeld. Deze vertragingtimer is gestart wanneer de uitvaltimer afloopt en de status van de primaire route wordt afgevinkt en omhoog bevonden. Deze vertraging kan stabiliteit garanderen, vooral voor het afvlakken van interfaces of interfaces die frequente routeveranderingen ervaren.

- dialer watch-list groep-aantal vertragingsroute-controle eerste seconden: Deze opdracht stelt de router in staat om te controleren of de primaire route omhoog is nadat het eerste opstarten van de router is voltooid en de timer (in seconden) verlopen. Zonder deze opdracht wordt het dialer watch alleen geactiveerd wanneer de primaire route uit de routingtabel wordt verwijderd. Als de primaire verbinding niet omhoog komt tijdens eerste opstarten van de router, wordt de route nooit toegevoegd aan de Routing Tabel en kan derhalve niet worden bekeken. Daarom zal het dialer-horloge met deze opdracht de back-uplink bellen in het geval van een primaire link defect tijdens het eerste begin van de router.

Verifiëren

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Bepaalde opdrachten worden ondersteund door het gereedschap Uitvoertolk, waarmee u een analyse van de opdrachtoutput kunt bekijken.

- tonen interfaces seriële - Hiermee geeft u informatie weer over de multicast data-link Connection identifier (DLCI), de DLCI’s die op de interface worden gebruikt en de DLCI’s die voor de Local Management Interface (LMI) worden gebruikt. Gebruik dit om te controleren of de primaire interface omhoog of omlaag is.

- interfacetaler tonen - Toont de status van de dialerinterface.

- Toon ip route - Hiermee wordt IP routing in tabelgedeelten weergegeven. Controleer dat het bekeken netwerk in de routingtabel bestaat (wanneer primaire verbinding omhoog is). Wanneer de primaire verbinding naar beneden gaat en de steun wordt draaien zou de routingtabel moeten reconverteren en het bekeken netwerk opnieuw moeten verschijnen (met volgende hop als dialer interface).

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

De configuratie van Frame Relay die hier (met point-to-point subinterfaces en het gebruik van Open Shortest Path First (OSPF) als routingprotocol) wordt gebruikt, is specifiek voor deze instelling. De onderstaande stappen voor het oplossen van problemen zijn echter algemener en kunnen met verschillende configuraties worden gebruikt, zoals Frame Relay point-to-multipoint of primaire link met HDLC (High-Level Data Link Control) en Point to Point Protocol (PPP)-insluiting, ongeacht het routingprotocol dat wordt gebruikt.

Om de reservefunctionaliteit te verifiëren hebben we een van de interfaces op de Cisco 4500 router geplaatst die als Frame Relay switch in sluitingsstaat dienst doet om problemen binnen het netwerk van Frame Relay te simuleren. Dientengevolge, leidt dit tot de inactieve staat van PVC aan de router DTE via het netwerk van Frame Relay, en een subinterface van Frame Relay. De bekeek route verdwijnt dan en de back-uplink wordt geactiveerd.

Raadpleeg voor informatie over de taakoplossing van Kiezer Watch het document Configuration and Troubleshooter DDR Backup.

Opdrachten voor troubleshooting

Bepaalde opdrachten worden ondersteund door het gereedschap Uitvoertolk, waarmee u een analyse van de opdrachtoutput kunt bekijken.

Opmerking: Voordat u debug-opdrachten afgeeft, raadpleegt u Belangrijke informatie over debug-opdrachten.

- debug ISDN Q931 - Informatie over installatie bij oproepen en verwijdering van ISDN-netwerkverbindingen (Layer 3) tussen de lokale router (gebruikerszijde) en het netwerk.

- debug back-up: gebeurtenissen voor back-up worden besproken.

- debug dialer - Hiermee geeft u informatie over de pakketten of gebeurtenissen op een dialerinterface weer.

- debug ppp onderhandeling - veroorzaakt het debug ppp bevel om PPP pakketten die tijdens PPP opstarten worden verzonden te tonen, waar PPP opties worden besproken.

- debug van PPP-verificatie - veroorzaakt de debug ppp-opdracht om verificatieprotocolberichten weer te geven, inclusief Challenge Verificatie Protocol (CHAP)-pakketuitwisselingen en Wachtwoord Verificatieprotocol (PAP)-uitwisselingen.

- debug ip ospf gebeurtenissen - Informatie over OSPF-gerelateerde gebeurtenissen, zoals nabijheid, overstroominformatie, aangewezen router selectie en kortste pad eerste (SPF) berekening.

- debug frame-relais gebeurtenissen - schitterende informatie over Frame Relay-adresresolutie (ARP) antwoordt op netwerken die een multicast kanaal ondersteunen en dynamisch adresseren gebruiken.

Uitvoer van voorbeeldprobleemoplossing

In de onderstaande output is de Frame Relay-interface omhoog.

krimson#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.200.16.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/24 is subnetted, 6 subnets

C 10.5.5.0 is directly connected, Serial1.1

O 10.8.8.0 [110/1563] via 10.5.5.1, 00:01:31, Serial1.1

!--- Initial state through the primary Frame Relay interface, !--- before line failure occurred

C 10.9.9.0 is directly connected, Dialer0

C 10.7.7.0 is directly connected, Loopback0

C 10.200.16.0 is directly connected, Ethernet0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.200.16.1

krimson#

*Apr 17 01:00:50.591: OSPF: Rcv hello from 172.19.0.1 area 0

from Serial1.1 10.5.5.1

*Apr 17 01:00:50.595: OSPF: End of hello processing

*Apr 17 01:00:51.127: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

*Apr 17 01:01:00.591: OSPF: Rcv hello from 172.19.0.1 area 0 from Serial1.1

10.5.5.1

*Apr 17 01:01:00.595: OSPF: End of hello processing

*Apr 17 01:01:05.243: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1, changed state to down

!--- Frame Relay failure simulated by shutting down the interface on !--- the Cisco 4500 router(acting as switch)

*Apr 17 01:01:05.251: OSPF: Interface Serial1.1 going Down

*Apr 17 01:01:05.255: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 172.19.0.1 on Serial1.1

from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

*Apr 17 01:01:05.399: DDR: Dialer Watch: watch-group = 1

*Apr 17 01:01:05.403: DDR: network 10.8.8.0/255.255.255.0 DOWN,

!--- Watched network is down

*Apr 17 01:01:05.407: DDR: primary DOWN

*Apr 17 01:01:05.407: DDR: Dialer Watch: Dial Reason: Primary of group 1 DOWN

*Apr 17 01:01:05.411: DDR: Dialer Watch: watch-group = 1,

*Apr 17 01:01:05.411: BR0 DDR: rotor dialout [priority]

*Apr 17 01:01:05.411: DDR: dialing secondary by dialer string 6120 on Di0

!--- router dials 6120 on interface Dialer 1

*Apr 17 01:01:05.415: BR0 DDR: Attempting to dial 6120

*Apr 17 01:01:05.523: ISDN BR0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x43

*Apr 17 01:01:05.531: Bearer Capability i = 0x8890

*Apr 17 01:01:05.535: Channel ID i = 0x83

*Apr 17 01:01:05.543: Called Party Number i = 0x80, '6120', Plan:Unknown,

Type:Unknown

*Apr 17 01:01:05.599: ISDN BR0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0xC3

*Apr 17 01:01:05.603: Channel ID i = 0x89

*Apr 17 01:01:05.855: ISDN BR0: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0xC3

*Apr 17 01:01:05.875: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up

*Apr 17 01:01:05.875: BR0:1 DDR: Dialer Watch: resetting call in progress

*Apr 17 01:01:05.883: %DIALER-6-BIND: Interface BR0:1 bound to profile Di0

*Apr 17 01:01:05.891: BR0:1 PPP: Treating connection as a callout

*Apr 17 01:01:05.895: BR0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open

[0 sess, 0 load]

*Apr 17 01:01:05.899: BR0:1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 54 len 15

*Apr 17 01:01:05.903: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Apr 17 01:01:05.903: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xF24F182E (0x0506F24F182E)

*Apr 17 01:01:05.911: ISDN BR0: TX -> CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x43

*Apr 17 01:01:05.939: BR0:1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 88 len 15

*Apr 17 01:01:05.943: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Apr 17 01:01:05.943: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x9B15A6B0 (0x05069B15A6B0)

*Apr 17 01:01:05.947: BR0:1 LCP: O CONFACK [REQsent] id 88 len 15

*Apr 17 01:01:05.951: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Apr 17 01:01:05.955: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x9B15A6B0 (0x05069B15A6B0)

*Apr 17 01:01:05.959: BR0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 54 len 15

*Apr 17 01:01:05.963: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Apr 17 01:01:05.963: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xF24F182E (0x0506F24F182E)

*Apr 17 01:01:05.967: BR0:1 LCP: State is Open

*Apr 17 01:01:05.967: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both

[0 sess, 0 load]

*Apr 17 01:01:05.971: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 54 len 28 from "krimson"

*Apr 17 01:01:06.051: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 56 len 26 from "kevin"

*Apr 17 01:01:06.055: BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 56 len 28 from "krimson"

*Apr 17 01:01:06.151: BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 56 len 4

*Apr 17 01:01:06.167: BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 54 len 26 from "kevin"

*Apr 17 01:01:06.175: BR0:1 CHAP: O SUCCESS id 54 len 4

*Apr 17 01:01:06.179: BR0:1 PPP: Phase is UP [0 sess, 0 load]

*Apr 17 01:01:06.183: BR0:1 IPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 46 len 10

*Apr 17 01:01:06.187: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.1 (0x03060A090901)

*Apr 17 01:01:06.279: BR0:1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 34 len 10

*Apr 17 01:01:06.283: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.2 (0x03060A090902)

*Apr 17 01:01:06.287: BR0:1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 34 len 10

*Apr 17 01:01:06.291: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.2 (0x03060A090902)

*Apr 17 01:01:06.295: BR0:1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 46 len 10

*Apr 17 01:01:06.299: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.1 (0x03060A090901)

*Apr 17 01:01:06.303: BR0:1 IPCP: State is Open

*Apr 17 01:01:06.315: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1,

changed state to down

*Apr 17 01:01:06.319: BR0:1 DDR: dialer protocol up

*Apr 17 01:01:06.327: Di0 IPCP: Install route to 10.9.9.2

*Apr 17 01:01:07.175: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1,

changed state to up

!--- Call connects

*Apr 17 01:01:10.775: OSPF: Rcv hello from 172.19.0.1 area 0 from Dialer0 10.9.9.2

!--- OSPF hello from the peer

*Apr 17 01:01:10.779: OSPF: End of hello processing

*Apr 17 01:01:11.891: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to 6120

kevin#show interface serial 1.1

Serial1.1 is down, line protocol is down

!--- Primary link is still down

Hardware is HD64570

Internet address is 10.5.5.2/24

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation FRAME-RELAY

krimson#show interface dialer 0

!--- Backup interface is up and active

Dialer0 is up, line protocol is up (spoofing)

Hardware is Unknown

Internet address is 10.9.9.1/24

MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

DTR is pulsed for 1 seconds on reset

Interface is bound to BR0:1

Last input 1w6d, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 6w5d

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations 0/1/16 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 42 kilobits/sec

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

882 packets input, 69656 bytes

892 packets output, 70436 bytes

Bound to:

BRI0:1 is up, line protocol is up

Hardware is BRI

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive not set

DTR is pulsed for 1 seconds on reset

Time to interface disconnect: idle 00:01:38

Interface is bound to Di0 (Encapsulation PPP)

LCP Open

Open: IPCP

Last input 00:00:03, output 00:00:01, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

4213 packets input, 414529 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

29 input errors, 18 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 11 abort

3922 packets output, 242959 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 27 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

622 carrier transitions

krimson#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.200.16.1 to network 0.0.0.0

192.168.64.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.64.0 is directly connected, Dialer4

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks

C 10.9.9.2/32 is directly connected, Dialer0

O 10.8.8.0/24 [110/1786] via 10.9.9.2, 00:00:25, Dialer0

!--- New route to the same destination (through dialer 0). !--- Network now points to backup interface

C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0

C 10.7.7.0/24 is directly connected, Loopback0

C 10.9.8.0/24 is directly connected, Dialer1

C 10.200.16.0/24 is directly connected, Ethernet0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.200.16.1

In de onderstaande uitvoer komt de Frame Relay-interface naar boven.

*Apr 17 01:02:50.631: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol

on Interface Serial1,

changed state to up

!--- Primary is UP again

*Apr 17 01:02:50.975: OSPF: Rcv hello from 172.19.0.1 area 0

from Dialer0 10.9.9.2

*Apr 17 01:02:50.979: OSPF: End of hello processing

*Apr 17 01:03:00.975: OSPF: Rcv hello from 172.19.0.1 area 0

from Dialer0 10.9.9.2

*Apr 17 01:03:00.979: OSPF: End of hello processing

*Apr 17 01:03:05.887: BR0:1 DDR: idle timeout

*Apr 17 01:03:05.887: DDR: Dialer Watch: watch-group = 1

*Apr 17 01:03:05.887: DDR: network 10.8.8.0/255.255.255.0 UP,

!--- Watched route is UP

*Apr 17 01:03:05.891: DDR: primary DOWN

*Apr 17 01:03:10.551: OSPF: Rcv hello from 172.19.0.1 area 0

from Serial1.1

10.5.5.1

*Apr 17 01:03:10.555: OSPF: End of hello processing

*Apr 17 01:03:10.975: OSPF: Rcv hello from 172.19.0.1 area 0

from Dialer0 10.9.9.2

*Apr 17 01:03:10.979: OSPF: End of hello processing

krimson#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.200.16.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks

C 10.9.9.2/32 is directly connected, Dialer0

C 10.5.5.0/24 is directly connected, Serial1.1

O 10.8.8.0/24 [110/1563] via 10.5.5.1, 00:00:01, Serial1.1

! -- Route entry to destination network via primary has been installed again.

C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0

C 10.7.7.0/24 is directly connected, Loopback0

C 10.9.8.0/24 is directly connected, Dialer1

C 10.200.16.0/24 is directly connected, Ethernet0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.200.16.1

krimson#show isdn active

--------------------------------------------------------------------------------

ISDN ACTIVE CALLS

--------------------------------------------------------------------------------

Call  Calling Called Remote Seconds Seconds Seconds Charges

Type  Number  Number Name   Used    Left    Idle    Units/Currency

--------------------------------------------------------------------------------

Out   6120           kevin  149     90      29      0

--------------------------------------------------------------------------------

Het veld seconden niets wijst erop dat er geen verkeer meer passeert via de back-upinterface en dat de tijd stilstaat toeneemt.

krimson# show isdn active

--------------------------------------------------------------------------------

ISDN ACTIVE CALLS

--------------------------------------------------------------------------------

Call Calling Called Remote Seconds Seconds Seconds Charges

Type Number  Number Name   Used    Left    Idle    Units/Currency

--------------------------------------------------------------------------------

Out          6120   kevin  165      74      45      0

--------------------------------------------------------------------------------

krimson# show isdn active

--------------------------------------------------------------------------------

ISDN ACTIVE CALLS

--------------------------------------------------------------------------------

Call Calling Called Remote Seconds Seconds Seconds  Charges

Type Number  Number Name   Used    Left    Idle     Units/Currency

--------------------------------------------------------------------------------

Out          6120   kevin   224    15      104       0

--------------------------------------------------------------------------------

krimson#show isdn active

--------------------------------------------------------------------------------

ISDN ACTIVE CALLS

--------------------------------------------------------------------------------

Call Calling Called Remote Seconds Seconds Seconds Charges

Type Number Number Name Used Left Idle Units/Currency

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

krimson#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.200.16.1 to network 0.0.0.0

192.168.64.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.64.0 is directly connected, Dialer4

10.0.0.0/24 is subnetted, 6 subnets

C 10.5.5.0 is directly connected, Serial1.1

O 10.8.8.0 [110/1563] via 10.5.5.1, 00:01:52, Serial1.1

C 10.9.9.0 is directly connected, Dialer0

C 10.7.7.0 is directly connected, Loopback0

C 10.9.8.0 is directly connected, Dialer1

C 10.200.16.0 is directly connected, Ethernet0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.200.16.1

Gerelateerde informatie

- Ondersteuning voor toegangstechnologie

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen