Inhoud

Inleiding

Maximum aantal en MTU grootte van pings

Inleiding

Dit document beschrijft het maximale aantal en de maximale grootte van de transmissieeenheid (MTU) van de pings waarop de Cisco TelePresence Multiparty Conferencing Bridges en Video Conferencing Gateways reageren.

Maximum aantal en MTU grootte van pings

De Cisco TelePresence Multiparty Conferencing-bruggen en de Gateways voor videoconferencing lijken aanzienlijk pakketverlies te vertonen wanneer ze met ping-overstromingen worden getest. De reacties van deze apparaten zijn beperkt om overbelasting te voorkomen. Deze grenzen worden toegepast in de kern, dus ze lijken kruisproducten.

In deze tabel wordt het maximumaantal pings en de MTU-grootte van de pings waarop elk hulpmiddel reageert, gespecificeerd:

Apparaat

Max. pingantwoorden

Max. grootte van ping-respons

Cisco 4200 Series multipoint Control-eenheid (MCU)

100 pings/seconde

76-byte lading

Cisco 8420 Series MCU

Cisco 4500 Series MCU

Cisco 3200 Series gateway voor ISDN (GW)

Cisco 3241 Series ISDN GW

Cisco 8320 Series ISDN GW

Cisco 8321 Series ISDN GW

Cisco 3500 Series IP-GW

Cisco 8350 Series IP-GW

Cisco 830 Series seriële GW

Cisco 3200 Series IP-videoconferencing (VCR)

Cisco 8220 Series IP-videorecorder

Cisco 8500 Series supervisor

Cisco 5300 Series MCU

199 pings/seconde

Zonder limiet,

van MTU afhankelijk

Cisco 8510 Series MCU

Cisco 8710 Series TelePresence Server (TPS)

Cisco 7100 Series TPS-switches

Cisco 3600 Series geavanceerde mediagateway