Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Verifiëren

GUI

CLI

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft de procedure die vereist is om Login-spandoeken op de Cisco Secure Access Control Server (ACS) release 5.4 CLI en GUI te configureren.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Eerste ACS-configuratie

- ACS CLI- en GUI-toegang

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Secure ACS release 5.4.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Configureren

Opmerking: De tekenlimiet voor de logbladen "voor" en "na" is 250 tekens. U kunt geen afzonderlijke spandoeken voor CLI en GUI configureren. Gebruik het Opname-gereedschap (alleen geregistreerde klanten) om meer informatie te verkrijgen over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

Voltooi de volgende opdrachten om de Login-spandoeken op de ACS-CLI en GUI te configureren:

1. Voor het bericht "voor" loggen, logt u in bij de ACS-GUI. Navigeer naar Mijn werkruimte > Aanmelden en voer het gewenste "voor" logbanner bericht in.

2. Sluit vanaf dezelfde locatie het gewenste "na" loginbericht aan.

Verifiëren

GUI

Het bericht "voor" loginbanner verschijnt zoals hieronder wordt getoond:

Het bericht "na" loginbanner verschijnt zoals hieronder wordt getoond:

CLI

Het bericht "voor" loginbanner verschijnt zoals hieronder wordt getoond:

Het bericht "na" loginbanner verschijnt zoals hieronder wordt getoond:

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.