Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven waarom de upgrade van de rapporterende database kan mislukken als de instantie Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) al enige tijd is uitgeschakeld.

Voorwaarden

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Procesorchestrator 2.2 en hoger.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Probleem

Aangenomen dat u de standaardinstellingen gebruikt met grooming, en aangenomen dat de TEO instantie 6+ maanden lang is ingedrukt of dat de SQL banen voor uw TEORReporting database 6+ maanden lang niet hebben gedraaid, kan de TEOReporterende database upgrade falen als deze wordt uitgevoerd.

Oplossing

Voer de volgende stappen uit:

1. Start de TEORReporting - Partition Tables Onderhoud SQL-taak om uw tabellen bij te werken en het juiste onderhoud uit te voeren.

2. Start het script TEORReporting Upgrade dat in de map database scripts van de installatiemedia is gevonden om de upgrade te voltooien.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems