Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe meerdere Tidal Enterprise Orchestrator (TEO)-toepassingsservers in één TEO-webconsole moeten worden geïnstalleerd.

Voorwaarden

Gebruikte componenten

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 of hoger

- TEO-webconsole

Probleem

Gebruikers willen alle informatie van meerdere TEO applicatieservers in één TEO Web Console omzetten.

Oplossing

Voer deze stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Ga naar de server waar de TEO Web Console is geïnstalleerd.

2. Ga naar de TEO Install Directory (C:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator).

3. Open de Webex folder.

4. Zoek het Web.fig bestand, open het en bewerk het.

5. Zoek de tag <appSettings> en kies vervolgens de tag <add key>.

6. In het <add key>tag ziet u key="WebServiceUris" en vervolgens waarde="<server http:>".

7. Plaats alle HTTP-endpoints van de server in de waarde variabele en maak deze gescheiden door komma's:

value="http://TEO1:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO2:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO3:61525/TidalEnterpriseOrchestrator"

8. Sla het bestand op en start het programma indien nodig opnieuw.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems