Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Vereisten gereedschap

Gereedschapsuitvoering

Optie 1: Draai het PDART-uitvoerbaar vanaf CLI

Optie 2: De PDART uitvoeren via UBF Patch

Voorbeeldrapport

PDART-versies

Problemen met het gereedschap

Inleiding

Dit document beschrijft de Cisco PDART - een Cisco DNA Center readiness tool voor de Cisco Prime-infrastructuur.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op het Cisco DNA Center-platform en de Cisco Prime-infrastructuur.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

De Cisco PIAD (Cisco Prime Infrastructure Cisco DNA Center Assessment & Readiness Tool) analyseert een Cisco Prime Infrastructure-implementatie en beoordeelt of Cisco DNA Center de huidige implementatie ondersteunt.

In het PDART wordt de Cisco Prime Infrastructure vanuit deze perspectieven beoordeeld:

1. Use Cases - Deze tool kan meer dan 170 use cases automatisch controleren. Het controleert of deze Use Cases in gebruik zijn of in het verleden zijn gebruikt. Vervolgens wordt elke Use Case (alleen in gebruik/gebruikt) beoordeeld tegen het Cisco DNA Center. Het beoordeelt of deze Use Case momenteel wordt ondersteund, niet wordt ondersteund of op de roadmap voor het Cisco DNA Center. Er zijn nog eens 23 gebruikscases die handmatige verificatie vereisen en deze worden in het rapport vermeld.

2. Schaalparameters - Met deze tool kunnen negen Schaalparameters automatisch worden gecontroleerd en wordt de schaal vergeleken met de maximale waarden die worden ondersteund voor de huidige implementatie. Vervolgens worden deze schaalparameters vergeleken met de aanbevolen schaal voor verschillende vormfactoren van Cisco DNA Center.

3. Rapporten - Dit hulpmiddel kan de gebruikte en geplande Rapporten bepalen. Het vergelijkt deze Rapporten met die beschikbaar bij het Cisco DNA Center en beoordeelt of deze Rapporten momenteel worden ondersteund, niet worden ondersteund of op de routekaart.

4. Apparaatcompatibiliteit - Met deze tool kunnen alle beheerde apparaten worden gedetecteerd en kan elk apparaat worden toegewezen aan de ondersteunde apparaatlijst van het Cisco DNA Center. Het beoordeelt elk apparaat op basis van de compatibiliteit van de hardware, de compatibiliteit van de software en de ondersteuning van de bestaande hardware.

5. Migratie Readiness Checks - Deze sectie omvat tien controles die elementaire gezondheidscontroles van de Cisco Prime Infrastructure-applicatie en een analyse van bekende migratioblokkers omvatten. (Aanvullende validaties kunnen snel komen.)

De PDART is een eenvoudig te gebruiken gereedschap dat alleen-lezen is en geen impact heeft. Het vangt geen vertrouwelijke informatie of verzendt geen informatie buiten de plaatsing.

De uitvoer van het gereedschap is eenTAR GZbestand dat bevat:

1. PDFBestand - een samenvattende beoordeling van de huidige implementatie van Cisco Prime-infrastructuur en de koppeling met het Cisco DNA Center

2. Run logbestand - bevat de logbestanden van de console

3. JSONbestand - bevat het rapport in JSON-indeling

4. Debug Logbestand - bevat database (DB) dumps voor extra informatie over de installatie

5. AP Logbestand - lijst van alle access points (AP) en hun compatibiliteit

In het geval dat PDART wordt uitgevoerd via UI, is de uitvoer twee bestanden, deTAR GZbestand en dePDFbestand.

Ingebouwde samenwerking met het team Cisco DNA Center Escalation Engineering, Sales en CX Centers TAC Engines.

Vereisten gereedschap

- Het wordt uitgevoerd op de Cisco Prime-infrastructuur

- De CLI-optie werkt alleen met versie Cisco Prime Infrastructure 3.5 en hoger

- De UBF-optie werkt alleen met versie Cisco Prime Infrastructure 3.7 en hoger

- Het beoordeelt de implementatie voor 2.3.3.x release van het Cisco DNA Center

- Als u meerdere Cisco Prime-implementaties hebt, moet PDART bij elke implementatie worden uitgevoerd

- Het moet worden uitgevoerd als user root (een vereiste voor PDART-uitvoering van alleen CLI)

- Als de implementatie van Cisco Prime Infrastructure een HA-paar is (functie Hoge beschikbaarheid geconfigureerd), dan zijn deze procedures hier gedetailleerd voor de installatie van de PDART UBF (een vereiste voor de uitvoering van PDART van UBF alleen).

Gereedschapsuitvoering

U kunt het gereedschap op twee manieren uitvoeren:

Optie 1: Draai het PDART-uitvoerbaar vanaf CLI

Stap 1. Kopieer het uitvoerbare bestand pdartvan Google naar elke directory op de Cisco Prime-infrastructuur. De nieuwste versie van de PDART uitvoerbaar is beschikbaar op deze locatie: https://github.com/CiscoDevNet/PDART/.

Er zijn twee manieren om het bestand te kopiëren:

a) Een bestandsoverdrachttool zoals Filezilla of WinSCP

b) Als de Cisco Prime Infrastructure internetconnectiviteit heeft, gebruikt u deze opdracht om het bestand te downloaden:

wget --no-check-certificate https://github.com/CiscoDevNet/PDART/raw/main/pdart

Voorbeeld:

[root@pi ~]# wget --no-check-certificate https://github.com/CiscoDevNet/PDART/raw/main/pdart

--2021-07-16 00:23:44-- https://github.com/CiscoDevNet/PDART/raw/main/pdart

Resolving github.com (github.com)... 140.82.113.3

Connecting to github.com (github.com)|140.82.113.3|:443... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 302 Found

Location: https://raw.githubusercontent.com/CiscoDevNet/PDART/main/pdart [following]

--2021-07-16 00:23:44-- https://raw.githubusercontent.com/CiscoDevNet/PDART/main/pdart

Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.108.133, 185.199.111.133, ...

Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 14545120 (14M) [application/octet-stream]

Saving to: ‘pdart’

100%[=============================================================================================================================================================================================================>] 14,545,120 11.2MB/s in 1.2s

2021-07-16 00:23:45 (11.2 MB/s) - ‘pdart’ saved [14545120/14545120]

[root@pi ~]#

Stap 2. Wijzig het bestand in een uitvoerbaar bestand.

[root@pi ~]# chmod 755 pdart

Voer deLinux fileopdracht om ervoor te zorgen dat u uitvoerbaar en een 'ls -l' heeft om te controleren of dechmodopdracht heeft de hoofdgebruiker toegestaan het bestand uit te voerenpdart.

file pdart

ls -l pdart

Voorbeeld:

[root@pi ~]# file pdart

pdart: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=294d1f19a085a730da19a6c55788ec08c2187039, stripped

[root@pi ~]#

[root@pi ~]#  ls -l pdart

-rwxr-xr-x. 1 root root 14545120 Jul 16 00:23 pdart

[root@pi ~]#

Stap 3. Eén opdracht om het bestand vanuit CLI uit te voeren (zorg ervoor dat u ingelogd bent als gebruiker 'root').

./pdart

Voorbeelduitvoer van CLI:

[root@pi ~]# ./pdart

####################################################

###                                              ###

###          Welcome to Cisco PDART              ###

###             version: 1.05                    ###

###                                              ###

####################################################

##

## Script Start Time: 2022-06-21_14:25:35

##

######

##

## Initiating Platform Checks ...

##

...

######

##

## All Checks completed, building the PDF ...

##

## Summary page built, working on the pages with the details...

## Report built for - Device compatibility checks...

## Report built for - Scale checks...

## Report built for - Use Case checks...

## Report built for - Reporting checks...

## Report built for - Platform checks...

##

## Script End Time: 2022-06-21_14:29:33

##

******

Cisco PDART Tool has successfully completed.

PDF report, run logs and a json of the results can be found at:

PDART tarfile - /localdisk/defaultRepo/pdart.d/PDART_2022-06-21_14-25-35.tar.gz

[root@pi ~]#

Stap 4. Eén enkeleTAR GZbestand wordt gemaakt door het gereedschap en is beschikbaar op de locatie/localdisk/defaultRepo/pdart.d/. Het bestand kan uit Prime gekopieerd worden met behulp van Filezilla of WinSCP. HetTAR GZbestand kan vóór of na de kopie worden verwijderd.

Met deze opdracht wordt het bestand op uw Cisco Prime-infrastructuur gedeactiveerd (een optionele stap).

[root@pi ~]# tar -xvf PDART_2022-06-21_14-25-35.tar.gz

PDART_report_2022-06-21_14-25-35.pdf

PDART_results_2022-06-21_14-25-35.json

PDART_runlog_2022-06-21_14-25-35.log

PDART_aps_2022-06-21_14-25-35.json

PDART_debuglog_2022-06-21_14-25-35.log

[root@pi ~]#

Optie 2: De PDART uitvoeren via UBF Patch

PDART kan via de UI worden uitgevoerd met behulp van deze methode. Het uitvoerbare PDART maakt deel uit van een patchbestandUpdated Bundle File(UBF) dat moet worden gedownload van Cisco.com, geüpload naar uw Prime Instance en vervolgens geïnstalleerd. De geloofsbrieven van de wortel zijn geen vereiste voor deze optie. Dit zijn de gedetailleerde stappen:

Stap 1. Identificeer uw softwareversie en download de UBF die overeenkomt met Cisco.com.

Download het bestand dat begint metDNACAssessmentReadiness_(CCO-aanmelding is vereist om het bestand te downloaden).

3.10.1 —> https://software.cisco.com/download/home/286329246/type/284272933/release/3.10.1

3.9.1 —> https://software.cisco.com/download/home/286326052/type/284272933/release/3.9.1

3.8.1 —> https://software.cisco.com/download/home/286325039/type/284272933/release/3.8.1

3.7.1 —> https://software.cisco.com/download/home/286324413/type/284272933/release/3.7.1

Hier is een afbeelding van 3.8.1:

Primeubf381

Stap 2. Upload deUBFbestand van uw lokale systeem en installeer dit (Cisco Prime Reload vereist).

Nadat het bestand naar het lokale systeem is gedownload, verschijnt hetUBFbestand kan worden geüpload en geïnstalleerd via de UI. Ga vanuit het hoofdmenu naar de pagina Software Update. KlikAdministration > Licenses and Software Updates > Software Update.

KlikUploadom hetUBFBestand naar Cisco Prime.

Blader door de lokale computer om de gewenste software te kiezen.UBFbestand en klik opOk.

Klik na het uploaden van het bestand op deInstallom de UBF te installeren.

KlikYesin het pop-upvenster om Cisco Prime opnieuw te starten en de UBF te installeren.

Cisco Prime start opnieuw op en is 15 tot 30 minuten buiten bedrijf.

Stap 3. Navigeer naar het PDART-scherm en voer vanaf hier PDART uit.

Wanneer de UBF is geïnstalleerd, navigeer dan naar deze URL die de PDART-hoofdpagina weergeeft. KlikRUN PDART TOOLom PDART uit te voeren.

https://<Cisco Prime IP Address>/webacs/pdart.jsp

Dit scherm neemt u mee door de uitvoering van PDART:

PDART duurt in de meeste gevallen ongeveer 3-5 minuten, maar in een geschaalde installatie kan het tot 10 minuten duren om te voltooien.

Deze opties verschijnen zodra PDART de uitvoering heeft voltooid.

KlikDownload PDART Reportom het PDF-rapport te bekijken of op deBack to Main Page, om terug te gaan naar de hoofdpagina om PDART opnieuw te starten.

Voorbeeldrapport

De afbeelding bevat de eerste pagina van het rapport, een samenvatting van alle uitgevoerde controles. De volgende pagina's bevatten meer informatie over de uitgevoerde controles.

PDART-versies

PDART versie

Opmerkingen

Tot 0,09

Alle beoordelingen zijn gebaseerd op DNA Center versie 2.2.2.x. UBF & Github.

1.01

Alle evaluaties (gebruiksscenario, apparaat, schaal, rapporten) zijn nu gebaseerd op DNA Center versie 2.2.3.x. Nieuw JSON-bestand voor alle AP’s en hun compatibiliteit. 'Platform'-sectie gewijzigd in 'Migration Readiness' en omvat CPU cores, totaal geheugen, gemiddelde CPU-belasting, geplande AP-lijst en locatie, gebouwen zonder breedte/lengtegraad instellingen, schijfgebruik en fase 2 migratie tool installatiecontroles. Alleen Github.

1.02

Compatibiliteit met PI 3.10. Alleen Github.

1.03

Onbeheerde apparaten tellen controle, meerdere bug fixes & crashes in apparaat compatibiliteit. Aanbevelingen voor ISE-servermigratie. Alleen Github.

1.05

Inclusief bugfixes. Zowel UBF als Github ondersteunen dit.

2.01

Alle beoordelingen zijn gebaseerd op DNA Center versie 2.3.3.x. Verouderde ondersteuning en extra controles van migratieblokkers. Alleen beschikbaar op Github

2.02

Deze versie is beschikbaar in beide vormen, als een UBF (update 3) op CCO en beschikbaar als uitvoerbaar op Github

Schaalnummers zijn in lijn met de nieuwe nummers die zijn gepubliceerd voor de Guardian release

Problemen met het gereedschap

Neem contact op met pdart-tool-support@cisco.com voor assistentie met de tool.

Als het PDART-bestand is gedownload naar Cisco Prime, maar niet wordt uitgevoerd, moet u de uitvoer van deze bestanden delenLinuxopdrachten:

file pdart

ls -l pdart

log files in /localdisk/defaultRepo/pdart.d/

tool run logs seen on screen (in case of CLI version)

Als PDART niet via de UI kan worden uitgevoerd, dan deelt u het scherm en eventuele mislukte logs.