Inhoud

Inleiding

Voordat u begint

Conventies

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Configuratie

Netwerkdiagram

Configuratie

Verificatie

Gerelateerde informatie

Inleiding

In het algemeen werken bruggen op de datalink-laag (Layer 2) van het OSI-referentiemodel (Open System Interconnect). Een brug zal een inkomend frame filteren, vooruit of overspoelen op basis van het Media Access Control (MAC)-adres van dat kader.

Overbrugging is de standaardconfiguratie die kabelmodems krijgen wanneer ze online komen.

Bij het overbruggen van toepassingen werkt de Cisco uBR900 Series kabeltoegangsrouter als een transparante brug voor tot 254 apparaten op de Ethernet poort wanneer Cisco IOS® softwarerelease 12.0.5T1 en hoger wordt uitgevoerd. Eerdere versies van Cisco IOS-software ondersteunen een maximum van drie apparaten op de Ethernet-poort van de Cisco uBR900 Series router.

Deze configuratie is getest met een uBR904-actieve Cisco IOS-softwarerelease 12.0(7)T en Cisco uBR7223 die Cisco IOS-softwarerelease 12.1(2)T uitvoert.

Voordat u begint

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Voorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de onderstaande software- en hardwareversies.

- A uBR904 SFE-software voor Cisco IOS-softwarerelease 12.0(7)T

- Een Cisco uBR7223 SFP met Cisco IOS-softwarerelease 12.1(2)T

Configuratie

Netwerkdiagram

Configuratie

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

uBR900

Current configuration:

!

! No configuration change since last restart

!version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

!

!

!

!

!

clock timezone - 0

ip subnet-zero

no ip routing

!--- Router is operating in bridging mode.

!

!

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.26 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

interface cable-modem0

ip address negotiated

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

cable-modem downstream saved channel 453000000 28 1

cable-modem mac-timer t2 60000

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

ip default-gateway 10.1.1.10

ip classless

no ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

Router#

N.B.: De bovenstaande configuratie is bereikt nadat de kabelmodem is ingeschakeld en de online status is bereikt. Er zijn geen configuratieveranderingen geweest sinds de fabrieksstandaardwaarden. Merk op dat in oudere Cisco IOS versies de Kabelinterface een feitelijk IP-adres zal tonen, in tegenstelling tot "IP-adres dat is onderhandeld."

uBR7200

Current configuration:

!

! Last configuration change at 16:55:41 UTC Mon Nov 20 2000

! NVRAM config last updated at 16:55:12 UTC Mon Nov 20 2000

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname sniper

!

boot system flash ubr7200-ik1s-mz_121-2_T.bin

no logging buffered

enable password cisco

!

no cable qos permission create

no cable qos permission update

cable qos permission modems

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

no lane client flush

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

shutdown

half-duplex

!

interface Ethernet1/0

ip address 172.17.110.139 255.255.255.224

!

interface Ethernet1/1

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/2

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/3

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/4

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/5

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/6

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/7

no ip address

shutdown

!

interface Cable2/0

ip address 10.10.1.1 255.255.255.0 secondary

ip address 10.1.1.10 255.255.255.0

no keepalive

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 451250000

cable upstream 0 frequency 28000000

cable upstream 0 power-level 0

no cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

cable helper-address 172.17.110.136

!

interface Cable3/0

no ip address

no keepalive

shutdown

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.110.129

no ip http server

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0

exec-timeout 0 0

password cisco

login

line vty 1 4

password cisco

login

!

end

Verificatie

N.B.: Bepaalde show opdrachten worden ondersteund door de Output Tolk Tool (alleen geregistreerde klanten), waardoor u een analyse van show opdrachtoutput kunt bekijken.

Om ervoor te zorgen dat de dingen werken, typt uBR7200 met de kabelmodemopdracht op Cisco uBR7200. Hieronder staat de status van de kabelmodems die aan deze Cisco uBR7200-router zijn gekoppeld. Hieronder staat een uitvoerdisplay dat van de bovenstaande uBR7200-router is overgenomen:

sniper#sh cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable2/0/U0 11   online     2287    0.25  5   0   10.1.1.25       0050.7366.2223

Cable2/0/U0 12   online     2812    0.25  5   0   10.1.1.28       0001.9659.4415

Cable2/0/U0 13   online     2810   -0.50  5   0   10.1.1.20       0030.96f9.65d9

Cable2/0/U0 14   online     2290    0.50  5   0   10.1.1.26       0050.7366.2221

Cable2/0/U0 15   online     2292    0.25  5   0   10.1.1.30       0050.7366.1fb9

Cable2/0/U0 16   online     2815    0.00  5   0   10.1.1.27       0001.9659.4461

Als de staat "online" niet toont moeten we dit oplossen. Van de Cisco uBR900 kunt u debug kabel-modembreedband invoeren. Zie Problemen oplossen bij uBR Kabelmodems niet online komen voor meer informatie over probleemoplossing.

Gerelateerde informatie

- Kabelondersteuningspagina

- Overbrugging en routing voor de Cisco uBR904-kabelmodem

- UBR-kabelmodems niet online komen voor probleemoplossing

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen